目标

简单网络管理协议(SNMP)是Internet标准协议，用于管理IP网络上的设备。SNMP消息用于检查和传达有关受管对象的信息。SNMP使用管理信息库(MIB)在包含对象标识符(OID)的分层或树形结构名称空间中存储可用对象。 OID标识MIB层次结构中可通过SNMP读取或设置的信息。

SNMP视图是MIB对象的子集，可以分配到SNMP访问组，以控制SNMP用户对MIB对象信息的写入、读取和通知权限。视图是MIB子树集合的用户定义标签。每个子树ID由相关子树根的OID定义。可以使用已知名称指定所需子树的根，也可以输入OID。

本文提供所有思科S系列交换机的模型对象标识符列表。

适用设备

- Sx200系列

- Sx220系列

- Sx250 系列

- Sx300系列

- Sx350 系列

- SG350X 系列

- Sx500系列

- Sx550X 系列

软件版本

- 1.1.1.2 — Sx220

- 1.4.7.05 — Sx200、Sx300、Sx500

- 2.2.8.04 — Sx250、Sx350、SG350X、Sx550X

思科S系列交换机型号OID

以下是思科S系列交换机的OID。

- Sx200系列

- Sx220系列

- Sx250 系列

- Sx300系列

- Sx350 系列

- SG350X 系列

- Sx500系列

- Sx550X 系列

注意：专用对象ID位于：enterprises(1)。cisco(9)。otherEnterprises(6)。ciscosb(1)。switch001(101)。

Sx200系列交换机

型号名称

描述

对象 ID

SG200-18

16个GE端口+ 2个GE特殊用途组合端口

9.6.1.88.18.1

SG200-26

24 GE端口+ 2 GE特殊用途组合端口

9.6.1.88.26.1

SG200-26P

24 GE端口+ 2 GE特殊用途组合端口

9.6.1.88.26.2

SG200-50

48个GE端口+ 2个GE特殊用途组合端口

9.6.1.88.50.1

SG200-50P

48个GE端口+ 2个GE特殊用途组合端口

9.6.1.88.50.2

SF200-24

24个FE端口+ 2个GE特殊用途组合端口

9.6.1.87.24.1

SF200-24P

24个FE端口+ 2个GE特殊用途组合端口

9.6.1.87.24.2

SF200-48

48个FE端口+ 2个GE特殊用途组合端口

9.6.1.87.48.1

SF200-48P

FE1-FE48、GE1-GE4.48 FE端口+ 2 GE特殊用途组合端口

9.6.1.87.48.2

SG200-10FP

10端口千兆PoE智能交换机

9.6.1.88.10.3

SF200-24FP

24端口10/100 PoE智能交换机

9.6.1.88.24.3

SG200-26FP

26端口千兆PoE智能交换机

9.6.1.88.26.3

SG200-50FP

50端口千兆PoE智能交换机

9.6.1.88.50.3

Sx220系列交换机

型号名称

描述

对象 ID

SF220-24

SF220-24 24端口10 100智能Plus交换机

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.24.1

SF220-24P

SF220-24P 24端口10 100 PoE智能Plus交换机

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.24.2

SF220-48

SF220-48 48端口10 100智能Plus交换机

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.48.1

SF220-48P

SF220-48P 48端口10 100 PoE智能Plus交换机

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.48.2

SG220-26

SG220-26 26端口千兆智能Plus交换机

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.26.1

SG220-26P

SG220-26P 26端口千兆PoE智能Plus交换机

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.26.2

SG220-50

SG220-50 50端口千兆智能Plus交换机

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.50.1

SG220-50P

SG220-50P 50端口千兆PoE智能Plus交换机

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.50.2

SG220-28

SG220-28 28端口千兆智能Plus交换机

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.28.5

SG220-28MP

SG220-28MP 28端口千兆PoE智能Plus交换机

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.28.3

SG220-52

SG220-52 52端口千兆智能Plus交换机

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.52.5

Sx250系列交换机

型号名称

描述

对象 ID

SF250-48

SF250-48 48端口10/100智能交换机

9.6.1.98.24.1

SF250-48HP

SF250-48HP 48端口10/100 PoE智能交换机

9.6.1.98.24.4

SG250-10P

SG250-10P 8端口千兆PoE智能交换机

9.6.1.97.10.5

SG250-26

SG250-26 26端口千兆智能交换机

9.6.1.97.26.1

SG250-26HP

SG250-26HP 26端口千兆PoE智能交换机

9.6.1.97.26.4

SG250-26P

SG250-26P 26端口千兆PoE智能交换机

9.6.1.97.26.5

Sx300系列交换机

型号名称

描述

对象 ID

SG300-10

8个GE端口和2个专用组合端口(GE/SFP)

9.6.1.83.10.1

SG300-10MP

8个GE端口和2个专用组合端口(GE/SFP)

9.6.1.83.10.3

SG300-10P

8个GE端口和2个专用组合端口(GE/SFP)

9.6.1.83.10.2

SG300-20

16个GE端口和4个专用端口 — 2个上行链路和2个组合端口

9.6.1.83.20.1

SG300-28

24个GE端口和4个专用端口 — 2个上行链路和2个组合端口

9.6.1.83.28.1

SG300-28P

24个GE端口和4个专用端口 — 2个上行链路和2个组合端口。

9.6.1.83.28.2

SG300-52

48个GE端口和4个专用端口 — 2个上行链路和2个组合端口

9.6.1.83.52.1

SF300-08

8个FE端口。

9.6.1.82.08.4

SF302-08

8个FE端口加2个GE端口

9.6.1.82.08.1

SF302-08MP

8个FE端口加2个GE端口

9.6.1.82.08.3

SF302-08P

8个FE端口加2个GE端口

9.6.1.82.08.2

SF300-24

24个FE端口和4个GE专用端口 — 2个上行链路和2个组合端口。

9.6.1.82.24.1

SF300-24P

24个FE端口和4个GE专用端口 — 2个上行链路和2个组合端口。

9.6.1.82.24.2

SF300-48

48个FE端口和4个GE专用端口 — 2个上行链路和2个组合端口

9.6.1.82.48.1

SF300-48P

48个FE端口和4个GE专用端口 — 2个上行链路和2个组合端口

9.6.1.82.48.2

SG300-52P

52端口千兆PoE托管交换机

9.6.1.83.52.2

SG300-52MP

52端口千兆PoE托管交换机

9.6.1.83.52.3

SG300-10SFP

10端口千兆托管SFP交换机

9.6.1.83.10.5

ESW2-350G- 52

52端口千兆托管交换机

9.6.1.86.52.1

ESW2-350G- 52DC

52端口千兆托管交换机

9.6.1.86.52.6

SF300-24MP

24端口10/100 PoE托管交换机

9.6.1.82.24.3

SG300-28MP

28端口千兆PoE托管交换机

9.6.1.83.28.3

SF302-08P

8个FE端口加2个GE端口

9.6.1.82.08.2

SF302-08PP

8端口10/100 PoE托管交换机

9.6.1.82.08.2

SF302-08MPP

8端口10/100 PoE托管交换机

9.6.1.82.08.3

SG300-10PP

8端口10/100 PoE托管交换机

9.6.1.83.10.2

SF300-24PP

8端口10/100 PoE托管交换机

9.6.1.82.24.1

SG300-28PP

10端口千兆PoE托管交换机

9.6.1.83.28.2

SF300-24PP

24端口10/100 PoE托管交换机

9.6.1.82.24.1

SG300-28PP

28端口千兆PoE托管交换机

9.6.1.83.28.2

SF300-48PP

48端口10/100 PoE托管交换机

9.6.1.82.48.2

SG300-28SFP

28端口千兆托管SFP交换机

9.6.1.83.28.5

Sx350系列交换机

型号名称

描述

对象 ID

SF350-48

SF350-48 48端口10/100托管交换机

9.6.1.96.48.1

SF350-48P

SF350-48P 48端口10/100 PoE托管交换机

9.6.1.96.48.5

SF350-48MP

SF350-48MP 48端口10/100 PoE托管交换机

9.6.1.96.48.6

SG350XG-24F

SG350XG-24F 24端口10G SFP+可堆叠托管交换机

9.6.1.91.24.8

SG350XG-24T

SG350XG-24T 24端口10GBase-T可堆叠托管交换机

9.6.1.91.24.9

SG350XG-48T

SG350XG-48T 48端口10Gbase-T可堆叠托管交换机

9.6.1.91.48.9

SG350XG-2F10

SG350XG-2F10 12端口10G可堆叠托管交换机

9.6.1.91.12.9

SG350-10

SG350-10 10端口千兆托管交换机

9.6.1.95.10.3

SG350-10P

SG350-10P 10端口千兆PoE托管交换机

9.6.1.95.10.5

SG355-10P

SG355-10P 10端口千兆PoE托管交换机

9.6.1.95.10.10

SG350-10MP

SG350-10MP 10端口千兆PoE托管交换机

9.6.1.95.10.6

SG350-28

SG350-28 28端口千兆托管交换机

9.6.1.95.28.1

SG350-28P

SG350-28P 28端口千兆PoE托管交换机

9.6.1.95.28.5

SG350-28MP

SG350-28MP 28端口千兆PoE托管交换机

9.6.1.95.28.6

SG350X系列交换机

型号名称

描述

对象 ID

SG350X-24

24端口千兆可堆叠托管交换机

9.6.1.94.24.1

SG350X-24P

24端口千兆PoE可堆叠托管交换机

9.6.1.94.24.5

SG350X-24MP

24端口千兆PoE可堆叠托管交换机

9.6.1.94.24.6

SG350X-48

48端口千兆可堆叠托管交换机

9.6.1.94.48.1

SG350X-48P

48端口千兆PoE可堆叠托管交换机

9.6.1.94.48.5

SG350X-48MP

48端口千兆PoE可堆叠托管交换机

9.6.1.94.48.6

Sx500系列交换机

型号名称

描述

对象 ID

SF500-24

24端口10/100可堆叠托管交换机

9.6.1.80.24.1

SF500-24P

24端口10/100 PoE可堆叠托管交换机

9.6.1.80.24.2

SF500-48

48端口10/ 100可堆叠托管交换机

9.6.1.80.48.1

SF500-48P

48端口10/100 PoE可堆叠托管交换机

9.6.1.80.48.2

SG500-28

28端口千兆可堆叠托管交换机

9.6.1.81.28.1

SG500-28P

28端口千兆PoE可堆叠托管交换机

9.6.1.81.28.2

SG500-52

52端口千兆可堆叠托管交换机

9.6.1.81.52.1

SG500-52P

52端口千兆PoE可堆叠托管交换机

9.6.1.81.52.2

SG500X-24

24端口千兆与4端口万兆可堆叠托管交换机

9.6.1.85.24.1

SG500X 24端口

24端口千兆与4端口万兆PoE可堆叠托管交换机

9.6.1.85.24.2

SG500X-48

48端口千兆与4端口万兆可堆叠托管交换机

9.6.1.85.48.1

SG500X-48P

48端口千兆与4端口万兆PoE可堆叠托管交换机

9.6.1.85.48.2

ESW2-550X- 48

48端口千兆与4端口万兆可堆叠托管交换机

9.6.1.86.48.1

ESW2-550X- 48DC

48端口千兆与4端口万兆可堆叠托管交换机

9.6.1.86.48.6

SG500-52MP

52端口千兆最大PoE托管交换机

9.6.1.81.5.3.0

ESW2-550X- 48DC

48端口千兆与4端口万兆可堆叠托管交换机

9.6.1.86.48.6

Sx550X系列交换机

型号名称

描述

对象 ID

SF550X-24

24端口10/100可堆叠托管交换机

9.6.1.92.24.1

SF550X-24P

24端口10/100 PoE可堆叠托管交换机

9.6.1.92.24.5

SF550X-24MP

24端口10/100 PoE可堆叠托管交换机

9.6.1.92.24.6

SF550X-48

48端口10/100可堆叠托管交换机

9.6.1.92.48.1

SF550X-48P

48端口10/100 PoE可堆叠托管交换机

9.6.1.92.48.5

SF550X-48MP

48端口10/100 PoE可堆叠托管交换机

9.6.1.92.48.6

SG550XG-8F8T

SG550XG-8F8T 16端口10G可堆叠托管交换机

9.6.1.90.16.9

SG550XG-24T

SG550XG-24T 24端口10GBase-T可堆叠托管交换机

9.6.1.90.24.9

SG550XG-24F

支持RPS的24端口SFP+万兆可堆叠交换机（2个组合）

9.6.1.90.24.8

SG550XG-48T

SG550XG-48T 48端口10GBase-T可堆叠托管交换机

9.6.1.90.48.9