目标:

在网络交换机上，系统时间可由用户手动设置，从SNTP服务器动态设置，或从运行与Cisco关联的GUI界面的PC同步。如果选择SNTP服务器，则与服务器建立通信时手动时间设置将被覆盖。SNTP Authentication页面启用在连接到SNTP服务器时使用的密钥配置。身份验证密钥在SNTP服务器上以单独的进程创建，具体取决于您使用的SNTP服务器类型。

本文的目的是向您展示如何在SG200、SG300和SG500系列交换机上启用SNTP身份验证，以实现SNTP网络时间同步。

注意：要启用SNTP身份验证，必须已选择SNTP模式。如需进一步帮助，请参阅从200、300和500系列管理型交换机上的SNTP服务器动态设置系统时间。

适用设备:

·思科S系列200系列管理型交换机

·思科S系列300系列管理型交换机

·思科S系列500系列管理型交换机

软件版本:

•1.3.0.59

设置系统时间:

步骤1:登录到Web配置实用程序。默认用户名是“cisco”，默认密码是“cisco”。

第二步：导航到管理>时间设置> SNTP身份验证。将打开SNTP Authentication页面：

第三步：选中SNTP Authentication旁边的Enable复选框。

第四步：单击 Apply。

第五步：选择Add以添加新的SNTP身份验证密钥。

Add SNTP Authentication窗口打开：

第六步：在Authentication Key ID字段中输入标识号。

步骤 7.选择所需的身份验证密钥单选按钮，然后在提供的字段中输入密钥名称。

选项如下：

— 用户定义（加密） — 在客户端和服务器之间提供加密

— 用户定义（明文） — 客户端和服务器之间无加密。

步骤8.（可选）如果您希望设备仅使用此身份验证密钥从SNTP服务器接收同步信息，请选中Enable复选框。

步骤 9单击Apply保存设置。