目标

系统时间可由用户手动设置，从SNTP单播/组播/任播服务器动态设置，或从运行GUI的PC同步。同步的系统时钟为网络上的所有设备提供参考帧。网络时间同步对于管理、保护和调试网络至关重要。同步时间在共享文件系统中也扮演着重要角色，因为它可以消除版本差异和修改时间的混淆。在启动过程中，交换机始终配置时间、时区和GUI。

本文档旨在指导您在SG200、SG300和SG500系列管理型交换机上手动设置和重置系统时间。

适用设备

· SG200

· SG300

· SG500

软件版本

•1.3.0.59

设置系统时间

步骤1:登录到Web配置实用程序。默认用户名是“cisco”，默认密码是“cisco”。

第二步：导航到Administration > Time Settings > System Time。系统将打开System Time页面：

页面顶部显示以下字段：

·实际时间（静态） — 显示设备上的实际时间和时区（如已指定）。

·上次同步的服务器 — 显示来自简单网络时间协议(SNTP)服务器的信息，包括服务器的地址、层和类型。如果您的设备未连接到SNTP服务器，此字段显示“Unsynchronized”。

第三步：在手动设置的日期字段中输入当前日期。

注意：单击“日期”(Date)字段上方句子中的“这里”(here)可自动获取存储在计算机上的时间设置。如果单击，请跳至步骤5。

第四步：在Local Time字段中输入当前时间。

步骤5.（可选）如果要从DHCP服务器启用动态时区配置，请在时区设置下选中从DHCP获取时区旁边的启用复选框。

注意：启用此功能将重置第3步和第4步中输入的手动设置。如果启用此功能，请跳至步骤8

第六步：从下拉菜单中选择Time Zone Offset。

步骤 7.在Time Zone Acronym字段旁输入Time Zone Acronym。

步骤 8在夏令时设置部分中，选中启用复选框以启用自动调整夏令时的当前时间。

步骤 9在Time Set Offset字段中，输入从GMT开始的分钟偏移量（范围为1到1440）。默认值为 60。

步骤 10在夏令时类型字段中，选择要实施的夏令时类型。

设置定义如下：

·美国 — 将夏令时准则设置为美国。如果选择此选项，请继续执行步骤13。

·欧洲 — 将夏时制指引设置为欧盟标准（也适用于使用此标准的其他国家/地区）。如果选择此选项，请继续执行步骤13。

·按日期 — 手动设置夏时制准则 — 通常适用于美国或欧盟以外的国家（上面列出）。这允许每年自定义DST的开始和停止。

·重复 — 于每年同一日期发生DST。

步骤11.（可选）如果选择“按日期”类型，请输入进行夏令时的时间和日期。

·从 — DST开始的日期和时间。

·到 — DST结束的日期和时间。

第12步。（可选）如果选择“循环”类型，请在突出显示的起始和终止字段中输入适当的信息。

·开始日期 — 选择每年DST（夏令时）的开始日期。

— 天 — 每年DST开始的那一天。

— 周 — 每年DST开始当月内的周。

— 月 — 每年DST开始的月份数。

— 时间 — 每年的DST开始时间。

·结束日期 — 每年DST结束日期。

— 天 — 每年DST结束的那一天。

— 周 — 每年DST结束月份中的周。

— 月 — 每年DST结束的月份。

— 时间 — DST每年结束的时间。

步骤 13单击 Apply。系统时间值将写入运行配置文件。