目标

以太网供电(PoE)允许交换机通过传输数据的同一以太网电缆为连接的设备供电。这样就无需使用单独的电源线为IP电话和无线接入点等设备供电。

本文档的目标是解释如何在200/300系列管理型交换机上配置PoE属性。

适用设备

· SF/SG 200和SF/SG 300系列托管交换机

软件版本

•1.3.0.62

PoE属性的配置

步骤1:登录到Web配置实用程序并选择端口管理> PoE >属性。“PoE属性”页打开：

步骤2.在Power Mode字段中，点击与您要使用的PoE模式对应的单选按钮。

·端口限制 — 交换机将提供的总电源量由管理员决定。

·类限制 — 交换机将提供用电设备所需的电量。

第三步：选中Traps字段中的Enable复选框，以允许交换机在电源输出超过预定义阈值时发送警告消息（陷阱）。

注意：必须启用SNMP，并且如果要使用陷阱，必须至少有一个SNMP通知收件人可用。有关详细信息，请参阅300系列管理型交换机上的简单网络管理协议(SNMP)通知过滤器和通知收件人配置。

第四步：在Power Trap Threshold字段中，输入导致发送陷阱消息的功率限制的百分比。

以下信息显示在属性页面的底部。

·额定功率 — 交换机可以提供的总功率。

·功耗 — PoE端口当前消耗的功率。

·可用功率 — 仍可提供的功率大小。  可用功率是额定功率和消耗功率之间的差。