目标

链路层发现协议(LLDP)允许设备识别设备的邻居。LLDP提供设备类型、MAC地址和设备IP地址等信息。本文解释如何通过LLDP将SG200/300交换机与SPA系列电话连接。此程序可用于思科的任何IP电话或可以配置LLDP的设备。

注意：对于思科产品，此连接可通过思科发现协议(CDP)或LLDP完成。

适用设备

· SG200/300系列交换机

· SPA500系列电话

软件版本

· 1.2.7.76 [SG300]

· 7.5.4 [SPA500]

通过LLDP将SG200/300与SPA500连接

在SG200/300上创建VLAN

步骤1:登录到Web配置实用程序，然后选择VLAN Management > Create VLAN。

第二步：在SG200/300系列交换机上创建VLAN。

注意：要创建VLAN，请按照200/300系列受管交换机上的VLAN配置一文中所述的步骤操作。

SG200/300上的语音VLAN ID配置

步骤1:登录到Web配置实用程序并选择VLAN Management > Voice VLAN > Properties。

第二步：在Voice VLAN ID字段中输入要分配给语音VLAN的ID。

注意：有关语音VLAN的详细信息，请参阅Voice VLAN Configuration on the 200/300 Series Managed Switches(200/300系列管理型交换机上的语音VLAN配置)一文。

在SG200/300上启用LLDP

步骤1:登录到Web配置实用程序，然后选择管理>发现 — LLDP >属性。

第二步：要在SG200/300系列交换机中启用LLDP，请选中Enable复选框。

注意：有关LLDP的详细信息，请参阅200/300系列管理型交换机上的链路层发现协议属性配置。

在SG200/300上启用LLDP-MED

LLDP-MED网络策略是实时应用（如语音或视频）的一组配置设置。网络策略包含在到连接的媒体终端设备的传出LLDP数据包中。然后，MED按照接收的网络策略中的指定发送其流量。

步骤1:登录到Web配置实用程序，然后选择Administration > Discovery - LLDP > LLDP MED Network Policy。

第二步：选中LLDP MED Network Policy for Voice Application复选框中的Auto，以确保在所有端口中启用LLDP-MED。

注意：有关LLDP-MED的详细信息，请参阅200/300系列管理型交换机上的链路层发现协议(LLDP)媒体终端发现(MED)网络策略配置文章。

在SG200/300上禁用CDP

步骤1:登录到Web配置实用程序，然后选择Administration > Discovery - CDP > Properties。

第二步：通过取消选中Enable复选框，禁用SG200/300系列交换机和SPA500上的思科发现协议(CDP)。此协议允许设备在不使用LLDP的情况下相互识别对方及其属性。

第三步：在Web配置实用程序中，选择Administration > Discovery - LLDP> Neighbor Information。

第四步：连接设备并检查所连接的设备是否显示在LLDP邻居信息表中。

在SPA500系列电话上禁用CDP

Cisco发现协议(CDP)是Cisco所有产品使用的协议。此协议允许设备在不使用LLDP的情况下相互识别对方及其属性。您可以通过两种方式禁用CDP：从电话界面或通过网页。

通过电话接口禁用CDP

步骤1:在电话接口上，选择Settings > Network Configuration > Enable CDP。

第二步：输入代码以解锁接口并更改属性。电话的码是**#。

第三步：在设备上禁用CDP。

通过Web禁用CDP

步骤1:连接到电话时，登录Web配置实用程序并选择System > CDP。

注意：您可以直接通过PC或通过统一通信(UC)设备访问电话。如果要从Web配置实用程序更改设置，请确保已从界面启用Web Server Writable。要在界面上启用此功能，请转到，选择设置>安全配置> Web服务器可写，然后选择是。

第二步：从CDP下拉列表中选择no以禁用电话上的CDP。

第三步：单击Save保存更改。