目标

本文介绍200/300托管交换机上的VLAN接口设置配置。VLAN是一组端口，它使与其关联的设备能够通过以太网MAC层相互通信，而不管它们所连接的网络的物理LAN是什么。 VLAN接口设置用于设置参数所定义的交换机接口。

适用设备

· 200/300系列管理型交换机

配置

步骤1: 登录到Web配置实用程序并选择VLAN Management > Interface Settings。系统将打开Interface Settings页面：

步骤 2从Interface Type下拉列表中选择接口。

第三步：单击Go以显示接口上的端口或LAG列表

第四步：点击要修改的端口或LAG的单选按钮，然后点击编辑。出现Edit窗口：

第五步：在Interface字段中点击与所需接口对应的单选按钮。

·端口 — 从端口(Port)下拉列表中选择要配置的端口。这只会影响所选的单个端口。

· Lag — 从LAG下拉列表中，选择要配置的LAG。这将影响LAG配置中定义的端口组。

第六步：单击Interface VLAN Mode单选按钮以选择接口的模式。

·通用 — 通用模式更加灵活。它可以在所选VLAN中传输已标记或未标记的数据包。

·访问 — 指定访问模式接口传输的VLAN流量。接入模式端口仅发送并接受特定VLAN上的无标记帧。

· Trunk — 用于连接2台交换机。传输无标记数据包和有标记数据包。

·客户 — 当客户有一个或多个端口时，交换机接口将处于Q-in-Q模式。使用户能够在提供商网络上使用自己的VLAN安排。

步骤 7.在Administrative PVID字段中输入管理PVID。这是VLAN的端口VLAN ID(PVID)，未标记帧或优先级标记帧会被赋予一个值以标识。范围为1 - 4094。

步骤 8仅当从步骤6单击General Mode时，才会启用Frame Type字段。它区分接收或丢弃的帧。

· Admit All — 接受所有类型的帧，例如无标记帧、有标记帧或优先级有标记帧。

·仅允许已标记的帧 — 仅接受已标记的帧。

·仅允许未标记的帧 — 仅接受未标记的帧和优先级帧。

步骤 9仅当从步骤6中单击General Mode时，才会启用Ingress Filtering字段。选中Ingress Filtering字段下的Enable以启用入口过滤。它会丢弃所有传入该接口的非VLAN成员的帧。

步骤 10单击 Apply。

观看与本文相关的视频...

点击此处查看思科的其他技术讲座