目标

简单网络时间协议(SNTP)是一种用于同步联网计算机系统的时钟，同时计算机通过Internet传输数据的协议。任播是客户端和地址列表之间的连接。组播是一对多连接，它会定期将未经请求的消息发送到相应的IPv4或IPv6本地广播地址，或发送到组播组地址并侦听此地址。

本文档的目标是解释如何在SF/SG 200和SF/SG 300系列交换机上配置SNTP组播/任播。

注意：要配置SNTP组播/任播，必须先启用SNTP服务器以提供时间。有关如何执行此操作的信息，请参阅200/300系列管理型交换机上的系统时间配置一文。

适用设备

· SF/SG 200和SF/SG 300系列托管交换机

软件版本

•v1.2.7.76

组播/任播配置

步骤1:登录到Web配置实用程序，然后选择Administration > Time Settings > SNTP Multicast/Anycast。SNTP Multicast/Anycast页面打开：

第二步：选中SNTP Multicast Client Mode(Client Broadcast Receiving)复选框以启用SNTP Multicast Client Mode。在此模式下，交换机将时间请求数据包广播到网络内的所有SNTP服务器，并等待响应。

第三步：选中SNTP Anycast Client Mode(Client Broadcast Transmission)复选框以启用SNTP Anycast Client Mode。在此模式下，交换机将查询发送到手动配置的SNTP服务器，并等待响应。

第四步：单击确定保存所进行的配置。