目标

当交换机或网桥通过多条路径互联时，生成树协议 (STP) 会防止形成环路。生成树协议通过与其他交换机交换网桥协议数据单元(BPDU)消息来检测环路，从而实现802.1D IEEE算法，然后通过关闭选定的网桥接口来消除环路。此算法可保证两个网络设备之间有且只有一个活动路径。200/300系列管理型交换机提供传统STP、快速STP(RSTP)和多重STP(MSTP)。

本文的目的是解释如何配置200/300系列管理型交换机以运行三种类型的STP。这将为您的网络提供收敛和无环拓扑。

适用设备

· SF/SG 200和SF/SG 300系列托管交换机

软件版本

•1.3.0.62

STP状态和全局设置的配置

步骤1:登录到Web配置实用程序并选择生成树> STP状态和全局设置。 将打开STP状态和全局设置页面：

第二步：选中生成树状态字段中的启用复选框以启用STP。

第三步：单击STP Operation Mode字段中的STP操作模式单选按钮。可用选项包括：

·传统STP — 在任何两个终端站之间提供单一路径和无环拓扑。

·快速STP — 检测网络拓扑以提供更快的收敛。

·多个STP — 检测第2层环路，作为一种解决方案，MSTP可防止环路中涉及的端口传输任何流量。

注意：有关RSTP的详细信息，请参阅200/300系列管理型交换机上的快速生成树协议(RSTP)配置。

注意：有关MSTP的详细信息，请参阅文章“交换机上的多生成树协议(MSTP)配置”。

第四步：禁用STP时，单击BPDU处理字段中的一个可用选项可处理网桥协议数据单元(BPDU)数据包：

·过滤 — 此选项过滤BPDU数据包。

·泛洪 — 此选项泛洪BPDU数据包。

第五步：单击Path Cost Default Values字段中的一个可用选项以分配默认路径开销：

·短 — 此选项使用从1到65,535的端口路径开销范围。

· Long — 此选项使用范围从1到200,000,000的端口路径开销。

第六步：在Priority（优先级）字段中输入优先级值。优先级值确定根网桥。如果两个或多个设备具有相同的优先级值，则选择具有最低MAC地址的设备作为根网桥。网桥优先级值以4096的增量提供。例如4096、8192、12288等。范围为0 - 61440。

步骤 7.在Hello Time字段中输入hello时间。这是根网桥在配置消息之间等待的时间间隔。

步骤 8在Max Age（最大老化时间）字段中输入最大老化时间。这是交换机尚未收到配置消息时所用的时间。此后，交换机将重新配置网络。

步骤 9在Forward Delay字段中输入转发延迟。这是网桥在转发数据包之前侦听的时间。

指定根字段显示以下信息：

·网桥ID — 由与交换机的MAC地址连接的网桥优先级组成的网桥ID。

·根网桥ID — 根网桥ID，由与根网桥MAC地址连接的根网桥优先级组成。

·根端口 — 具有从此网桥到根网桥的最低开销路径的端口。

·根路径开销 — 从此网桥到根的路径开销。

·拓扑更改计数 — 已发生的STP拓扑更改的总数。

·上次拓扑更改 — 自上次拓扑更改以来经过的时间间隔。

步骤 10单击确定保存所进行的配置。