目标

来自互联网协议语音(VoIP)设备的流量被分配给由语音设备（如IP电话、VoIP终端和语音系统）组成的特定VLAN时，使用语音虚拟局域网(VLAN)。交换机可以自动检测端口成员并将其添加到语音VLAN，并将配置的服务质量(QoS)分配给来自语音VLAN的数据包。如果语音设备位于不同的语音VLAN中，则需要IP路由器来提供通信。

组织唯一标识符(OUI)可将特定制造商介质访问控制(MAC)地址添加到OUI表。MAC地址的前三个字节包含制造商的标识符，最后三个字节包含唯一工作站ID。将OUI添加到表中后，如果特定IP电话在OUI表中列出，则从语音VLAN端口上的特定IP电话接收的语音会转发到语音VLAN。

本文介绍如何在交换机上配置电话OUI设置。

适用设备

- Sx200系列

- Sx250 系列

- Sx300系列

- Sx350 系列

- SG350X 系列

- Sx500 系列

- Sx550X 系列

软件版本

- 1.4.7.06 — Sx200、Sx300、Sx500

- 2.2.5.68 — Sx250、Sx350、SG350X、Sx550X

在交换机上配置电话OUI设置

配置电话OUI设置

重要信息：在继续执行以下步骤之前，请确保已在交换机上配置VLAN。若要了解如何配置交换机上的VLAN设置，请单击此处获取说明。

步骤1:登录到基于Web的实用程序，然后从Display Mode下拉列表中选择Advanced。

注意：如果有Sx300或Sx500系列交换机，请跳至步骤2。

第二步：选择VLAN Management > Voice VLAN > Telephone OUI。

注意：菜单选项可能会因您使用的交换机而异。在本例中，使用SG350X交换机。

Telephony OUI Operation Status区域显示语音流量是否由OUI标识。默认情况下禁用该技术。若要了解如何配置此功能，请单击此处获取说明。

第三步：从CoS/802.1p下拉列表中选择要指定给语音流量的CoS/802.1p队列。队列就像一个缓冲区，用于过滤出站流量并将其保留，直到它可以通过出站端口离开交换机。

注意：在本示例中，选择6。

第四步：选中Remark CoS/802.1p复选框以注释出口流量。

第五步：在Auto Membership Aging Time字段中，输入在与端口关联的电话的所有MAC地址超时后从语音VLAN中删除端口的时间延迟。可以按天、小时、分钟来输入该值。

注意：在本示例中，使用的老化时间是2天、12小时和30分钟。

第六步：单击Apply应用设置。

步骤7.（可选）单击Save将设置保存到启动配置文件中。

现在，您应该在交换机上配置电话OUI设置。

配置电话OUI表

Telephony OUI表显示以下信息：

- Telephony OUI — 显示分配给OUI的MAC地址的前六位。

- 说明(Description) — 显示相应的OUI说明。

步骤1:单击Add添加新的OUI。

第二步：在Telephony OUI字段中输入新的OUI。它包含三个二进制八位数。

注意：在本示例中，使用00-34-ab。

第三步：在说明字段中输入OUI名称。

注意：在本示例中，使用示例电话。

第四步：单击Apply，然后单击Close。应将电话OUI添加到电话OUI表。

步骤5.（可选）单击Restore Default OUIs以删除所有用户创建的OUI并在表中仅显示默认OUI。

步骤6.（可选）要删除特定的电话OUI，请选中所需OUI的复选框，然后点击删除。

注意：在本示例中，00-34-ab被删除。

步骤7.（可选）单击Save将设置保存到启动配置文件中。

现在，您应该在交换机上配置了Telephony OUI Table。