目标

本文提供了如何使用图形用户界面(GUI)在交换机上配置全局绿色以太网属性的说明。

如果您对使用命令行界面(CLI)进行配置感兴趣，请通过CLI查看在交换机上配置全局绿色以太网属性。

适用设备

- Sx200系列

- Sx250 系列

- Sx300系列

- Sx350 系列

- SG350X 系列

- Sx500 系列

- Sx550X 系列

软件版本

- 1.4.7.06 - Sx200、Sx300、Sx500

- 2.2.8.04 - Sx250、Sx350、SG350X、Sx550X

简介

绿色以太网是一组功能的通用名称，旨在实现环保并减少设备的功耗。与节能以太网(EEE)不同，绿色以太网能源检测在所有端口上启用，而只有具有GB端口的设备才启用EEE。

绿色以太网功能可通过以下方式降低总功耗：

- 能源检测模式 — 在非活动链路上，端口将进入非活动模式并节省电力，同时保持端口的管理状态为打开。从此模式恢复为完全操作模式是快速、透明的，不会丢失任何帧。千兆以太网(GE)和快速以太网(FE)端口均支持此模式。默认情况下禁用此模式。

- 短距离模式 — 此功能通过短距离电缆实现节能。分析完电缆长度后，电源使用率会根据不同的电缆长度进行调整。如果十千兆端口的电缆短于30米，而其他类型的端口的电缆短于50米，则设备使用更少的电源通过电缆发送帧，从而节省能源。仅RJ45 GE端口支持此模式，不适用于组合端口。默认情况下禁用此模式。

在交换机上配置全局绿色以太网属性

步骤1:登录到交换机的基于Web的实用程序，然后选择端口管理>绿色以太网>属性。

注：可用的选项可能会因设备的具体型号而异。本例中使用SG350X-48MP交换机。

步骤2.（可选）要配置每个端口的绿色以太网设置，请点击端口设置链接。如需指导，请点击这里。

第三步：要在交换机上启用能源检测模式功能，请选中Enable Energy Detect Mode复选框。否则，请保持未选中状态。当设备未连接到活动链路伙伴时，此命令用于节省电源。

注：如果您有XG交换机，则始终启用能源检测模式和短距离功能。

第四步：选中Enable Short Reach复选框以启用Short Reach功能。否则，请保持未选中状态。这样，您就可以使用比链路正常处理能力更低的功率运行链路。

重要信息:如果启用了短距模式，则必须禁用EEE模式。

第五步：选中Enable Port LEDs复选框以启用端口发光二极管(LED)。如果禁用此选项，则LED不显示链路状态、活动等。

节能区域显示运行绿色以太网和短距离模式时节省的功率。不考虑EEE节能，因为它为动态且与端口利用率相对应。

注意：此区域在Sx200、Sx250、Sx300、Sx500和XG交换机上可用。

累计节能区域显示上次重新启动交换机所节省的能源。每次发生影响节能的事件时都会更新此值。

注意：此区域在Sx200、Sx250、Sx300、Sx500和XG交换机上可用。

第六步：如果交换机上有千兆以太网端口，请选中Enable 802.3 Energy Efficient Ethernet(EEE)复选框enable 802.3 EEE模式。默认情况下，此选项处于启用状态。EEE旨在减少交换机上数据活动量较低时的功耗。

注意：在本示例中，802.3节能以太网(EEE)被禁用。

步骤 7.单击 Apply。

SG350X和Sx550X系列交换机：

Sx200、Sx250、Sx300和Sx500系列交换机：

XG交换机：

步骤8.（可选）如果在步骤6中禁用了802.3节能以太网(EEE)，请单击OK继续。

步骤9.（可选）要忽略配置的设置，请单击Cancel按钮。

步骤10.（可选）要重置累计节能信息，请点击重置节能计数器按钮。

步骤11.（可选）单击OK继续。

步骤12.（可选）单击Save将设置保存到启动配置文件中。

现在，您应该已经成功配置交换机的全局绿色以太网属性。