目标

默认情况下，200/300系列管理型交换机可通过网络浏览器通过配置实用程序进行配置。管理员与交换机之间的连接未加密。您可以启用与安全套接字层(SSL)协议配合使用的超文本传输协议安全(HTTPS)服务，通过交换机的配置实用程序为管理员提供更安全的Web浏览器连接。本文解释如何在200/300系列管理型交换机上启用HTTPS服务。

适用设备

· SF/SG 200和SF/SG 300系列托管交换机

软件版本

•1.3.0.62

启用HTTPS服务

步骤1.登录到Web配置实用程序并选择安全> TCP/UDP服务。TCP/UDP Services页面打开：

第二步：选中HTTPS Service复选框以启用通过SSL访问图形用户界面。

第三步：单击Apply立即启用HTTPS服务。