目标

默认情况下会创建默认VLAN，当交换机通电时，所有接口都设置为中继模式，并且作为默认VLAN的无标记成员，管理员可自由访问配置实用程序并配置交换机。默认的VLAN不能删除，但您可以更改默认VLAN ID，因为交换机总是创建默认VLAN 1，因此该默认VLAN ID可为交换机提供安全性。如果您将默认VLAN ID更改为不同的编号，则交换机将为所有接口分配新的默认VLAN ID，并将所有接口设置为新的默认VLAN的无标记成员。这样，交换机就增加了安全性，因为默认VLAN ID值不同于1。

本文解释如何在200/300系列管理型交换机上配置默认VLAN。

适用设备

· SF/SG 200和SF/SG 300系列托管交换机

软件版本

•1.3.0.62

配置默认VLAN ID

步骤1:登录到Web配置实用程序，然后选择VLAN Management > Default VLAN Settings。将打开默认VLAN设置页面：

第二步：在Default VLAN ID After Reboot字段中输入默认VLAN ID。

第三步：单击Apply以保存新的默认VLAN ID。

注：当前VLAN ID在交换机重新启动之前生效。