目标

组播支持用户之间的通信。使用200/300系列管理型交换机，您可以通过IP地址定义组播组。当交换机通过为组播目的配置的VLAN接收组播数据包时，VLAN会将组播数据包映射到组播组的IP地址，组的所有成员都会接收组播数据包。通过此选项，您可以选择交换机上用于组播目的的接口，这些接口将组播流量与其他流量分开。

本文解释如何在200/300系列管理型交换机上配置IP组播组地址。

适用设备 | 固件版本

- SF/SG 200系列 | 1.3.0.62（下载最新版本）

- SF/SG 300系列 | 1.3.0.62（下载最新版本）

启用网桥组播

要使IP组播正常工作，必须启用网桥组播。

登录到Web配置实用程序并选择组播>属性。将打开Properties页面。

在Bridge Multicast Filtering Status字段中，选中Enable复选框。

单击 Apply。

配置IP组播组地址

添加组播组地址

步骤1:登录到Web配置实用程序，然后选择Multicast > IP Multicast Group Address。系统将打开IP Multicast Group Address页面。

单击 Add。系统将显示Add IP Multicast Group Address窗口。

第二步：在VLAN ID字段中，输入IP组播组的VLAN的VLAN ID号。

在IP version字段中，单击以下任一项：

- 版本6 — 使用版本6组播IP地址。

- 版本4 — 使用版本4组播IP地址。

在IP Multicast Group Address字段中，输入有效的组播IP地址。对于版本4 IP地址，范围是从224.0.0.0到239.255.255.255。对于版本6,IP地址使用前缀ff00::/8并选择所需的组播地址类型。

（可选）要启用从其发送组播数据包的特定源IP地址，请选中Include复选框。

如果选中Source Specific复选框，请在Source IP Address字段中输入版本6或版本4的源IP地址。

单击 Apply。

过滤IP组播组

步骤1:要查找特定组播组，可以使用过滤器。选中相应的复选框：

- VLAN ID等于 — 使用其VLAN ID过滤组播组。在字段中输入各自的VLAN ID。

- IP版本等于 — 根据组播组的IP版本过滤该组。从下拉列表中选择所需的IP版本。

- IP Multicast Group Address equals to — 要使用IP地址过滤组播组，请在字段中输入组播组的相应IP地址。

- 源IP地址等于 — 使用其源IP地址过滤组播组。在该字段中输入发送组播数据包的设备的源IP地址。

单击 GO。

步骤2.（可选）要删除IP组播组，请选中IP组播组的复选框，然后点击Delete。

将接口添加到IP组播组

步骤1:单击 Details。出现IP Multicast Interface Settings窗口。

第二步：在Filter: Interface Type equals to下拉列表中，选择显示端口接口还是LAG（链路汇聚组）接口。LAG将单个接口合并为一个逻辑链路，可提供最多八个物理链路的聚合带宽。

单击 GO。

对于每个接口，选择接口与IP组播组的关联方式。对于每个接口，单击以下任一选项：

- 静态 — 将接口作为静态成员添加到IP组播组。

- Forbidden — 表示不允许此接口加入IP组播组。

- 无 — 表示此接口当前不属于IP组播组。

单击 Apply。

结论

您现在了解如何在200/300系列管理型交换机上配置IP组播组地址。

要链接到此系列交换机上的几十篇文章，或下载最新固件，请点击此处。

观看与本文相关的视频...

点击此处查看思科的其他技术讲座