目标

组播支持用户之间的通信。使用200/300系列管理型交换机，可以通过MAC地址定义组播组。当交换机通过为组播目的配置的VLAN收到组播数据包时，VLAN会将组播数据包映射到MAC组，组的所有成员都会收到组播数据包。通过此选项，您可以选择交换机上用于组播目的的接口，这些接口将组播流量与其他流量分开。

本文解释如何在200/300系列管理型交换机上配置用于组播的MAC组地址。

适用设备

· SF/SG 200和SF/SG 300系列

软件版本

•1.3.0.62

配置MAC组地址

步骤1:登录到Web配置实用程序并选择组播> MAC组地址。MAC Group Address页面打开。

第二步：单击 Add。系统将显示Add MAC Group Address窗口。

第三步：在VLAN ID字段中，输入希望MAC组拥有的VLAN的ID号。

第四步：在MAC Group Address字段中，输入标识组播组的MAC地址。

第五步：单击 Apply。

步骤6.（可选）要查找MAC组播组，您可以过滤VLAN ID和/或MAC组地址。在Filter字段中，选中相应的复选框并单击Go开始搜索MAC组播组：

· VLAN ID等于 — 输入MAC组播组的VLAN ID。

· MAC Group Address等于 — 输入MAC组播组的MAC地址。

步骤 7.要将交换机的接口注册到MAC组播组，请选中所需组的复选框，然后单击Details。系统将显示MAC Group Address Settings窗口。

步骤 8在Filter: Interface Type equals to下拉列表中，选择显示端口接口还是LAG（链路汇聚组）接口。

步骤 9单击 GO。

步骤 10对于每个接口，选择接口如何与MAC组播组关联。对于每个接口，单击以下任一选项：

·静态 — 将接口作为静态成员添加到MAC组播组。

·已禁止 — 表示不允许此接口加入MAC组播组。

·无 — 表示此接口当前不属于MAC组播组。

步骤 11单击 Apply。