目标

介质访问控制地址（MAC地址）是分配给网络接口的唯一标识符，用于物理网段上的通信。通常MAC地址是自动分配的。

本文档显示如何监控VLAN/接口获取的MAC地址。

适用设备

所有思科业务可管理交换机。

监控动态MAC地址

1.使用交换机GUI管理工具导航到MAC地址表>动态地址。

2.您可以找到并过滤当前由交换机上特定接口或VLAN获取的MAC地址列表。

3.搜索过滤基于VLAN、MAC地址、接口或三者的任意组合。

4.单击Clear Table清除交换机上的动态MAC地址表。