目标

200/300系列管理型交换机提供Smartports。Smartports检测当前连接到交换机的设备，并自动应用配置或宏来正确配置此设备。您可以编辑接口将此设置应用到特定设备。Smartports是设置连接到交换机的不同设备的好方法。本文解释如何在200/300系列管理型交换机的接口上配置Smartport。

适用设备

· SF/SG 200和SF/SG 300系列托管交换机

软件版本

•1.3.0.62

Smartport接口配置

步骤1:登录到Web配置实用程序并选择Smartport > Interface Settings。系统将打开Interface Settings页面：

第二步：在Reapply Smartport Macro字段中，点击其中一个单选按钮，以选择要重新应用宏的设备：

·所有交换机、路由器和无线接入点 — 宏重新应用于所有交换机、路由器和无线接入点。

·所有交换机 — 宏仅重新应用于交换机。

·所有路由器 — 宏仅重新应用于路由器。

·所有无线接入点 — 宏仅重新应用于无线接入点。

第三步：单击Apply重新应用所选设备上的宏。

注意：只有Smartport宏发生故障且接口类型未知时，才会启用Show Diagnostics、Reapply和Reset All Unknown Smartports按钮。如果出现这种情况，请单击Show Diagnostic查看宏失败的位置。修复宏后，可以单击Reapply重新应用宏。如果问题仍然存在，请单击Reset All Unknown Smartports将接口设置为默认值。一旦宏完全固定，您可以重新应用该宏。

第四步：要编辑特定接口的Auto Smartport配置，请点击要编辑的接口的单选按钮。

第五步：单击 Edit。出现Edit Interface Setting窗口。

注意：如果要编辑LAG（链路汇聚组）接口，请单击LAG。从LAG下拉列表中，选择要编辑的LAG。LAG将单个接口合并为一个逻辑链路，可提供最多八个物理链路的聚合带宽。

Smartport Type字段显示所选接口上配置的当前Smartport类型。

第六步：从Smartport应用下拉列表中选择要应用于所选接口的应用。

Smartport Application Method字段显示应用于所选接口的当前方法。默认情况下，为接口分配了Auto Smartport应用方法。如果没有从步骤6中选择任何应用，则Auto Smartport会根据CDP（思科发现协议）和/或LLDP（链路层发现协议）中提供的信息选择应用，CDP（思科发现协议）和/或LLDP（链路层发现协议）是收集交换机上所连接设备的所有必要信息的协议。

步骤 7.在Persistent Status字段中，选中Enabled复选框以启用接口上的永久状态。只有在步骤6中选择了Auto Smartport作为Smartport应用时，此选项才可用。启用持续状态后，即使接口关闭或交换机重新启动，接口中的自动智能端口仍保持启用状态。

步骤 8Macro Parameters字段显示最多三个宏参数的下一个信息。这些参数随步骤5中所选Smartport应用而变化。将显示以下参数：

·参数名称 — 显示当前宏中参数的名称。

·参数值 — 显示宏的当前参数值。对于参数1值，该值表示端口允许的最大主机/设备数量。对于参数2值，该值表示分配给端口的VLAN ID。可以编辑“参数1”和“参数2”值，但不能编辑“参数3”值。参数3值是固定的，无法修改。

·参数说明 — 显示参数的简要说明。

步骤8.（可选）单击Reset将当前接口设置为默认值。

步骤 9单击确定保存所进行的配置。

将Smartport接口配置应用于多个接口

步骤1:登录到Web配置实用程序并选择Smartport > Interface Settings。系统将打开Interface Settings页面：

第二步：单击要应用于多个接口的接口的单选按钮。

第三步：点击Copy Settings。出现复制设置窗口。

第四步：在To字段中，输入要应用步骤2中所选接口配置的接口。您可以输入单个接口或一系列接口。您可以使用接口编号或接口名称作为输入。可以输入以逗号分隔的每个接口（例如：1、3、5或GE1、GE3、GE5），也可以输入接口范围（例如：1-5或GE1-GE5）。

第五步：单击确定保存所进行的配置。

下图描述了配置后的更改。