目标

200/300系列管理型交换机带有针对Smartports的预配置宏。这些宏是一组命令集，用于通过Smartport自动配置检测到的设备。200/300系列管理型交换机最多可以编辑给定宏的两个参数。您可以编辑这些参数，以便特定宏能够更好地适应您的网络需求。本文解释如何在200/300系列管理型交换机上编辑Smartport类型宏。

适用设备

· SF/SG 200和SF/SG 300系列托管交换机

软件版本

•1.3.0.62

编辑Smartport类型宏

步骤1:登录到Web配置实用程序并选择Smartport > Smartport Type Settings。将打开Smartport Type Settings页面：

步骤2.（可选）要查看宏，请点击宏类型的单选按钮，然后点击查看宏源。

第三步：单击要编辑的宏的单选按钮。

第四步：单击 Edit。将出现编辑宏类型设置窗口。

步骤5.（可选）如果要编辑除“端口类型”字段中所选宏以外的其他宏，请从下拉列表中选择要编辑的所需宏。

注：“宏名称”字段显示您选择编辑的宏的名称。

第六步：在Macro Type字段中，点击可用的单选按钮以选择宏的类型：

·内置宏 — 默认内置宏。

·用户定义的宏 — 用户在CLI（命令行界面）模式下创建的宏。仅当通过CLI将用户定义的宏添加到交换机时，此单选按钮才可用。

— 用户定义的宏 — 从下拉列表中选择用户定义的宏。

步骤 7.在Macro Parameters字段中，您最多可以编辑两组宏参数。第三个参数用于默认语音VLAN。可用的参数包括：

·参数名称 — 显示参数的名称。

·参数值 — 显示参数的值集。要编辑此值，请在“参数值”字段中输入此参数的新值。

·参数说明 — 显示此参数的说明。

步骤 8单击确定保存所进行的配置。

下图描述了配置后的更改。