目标

介质访问控制地址（MAC地址）是分配给网络接口的唯一标识符，用于在物理网段上通信。200/300系列管理型交换机允许您配置静态MAC地址。静态MAC地址为特定接口提供安全性。使用静态MAC地址时，您可以确保交换机在任何特定接口上只侦听来自特定静态MAC地址的流量。来自该接口的其他MAC地址的所有其他流量将被交换机丢弃。

本文的目的是解释如何在200/300系列管理型交换机上配置静态MAC地址。

适用设备

· SF/SG 200和SF/SG 300系列托管交换机

软件版本

•1.3.0.62

静态MAC地址

步骤1:登录到Web配置实用程序并选择MAC地址表>静态地址。Static Addresses页面打开：

第二步：单击 Add。Add Static Address窗口打开：

第三步：在VLAN ID字段内的VLAN下拉列表中，选择要应用于静态MAC地址的VLAN。

第四步：在MAC 地址字段中输入 MAC 地址。

第五步：在Interface字段中，选择所需的单选按钮。

·端口 — 在端口(Port)下拉列表中，选择要应用静态MAC地址的所需端口。

· LAG — 在链路汇聚组(LAG)下拉列表中，选择应用静态MAC地址所需的LAG。

第六步：在状态字段中，选择所需的单选按钮。

·永久 — 这会将静态MAC地址永久设置在所选VLAN和接口上。

·重置时删除 — 交换机重新启动后，静态MAC地址将被删除。

·超时时删除 — 交换机上设置超时值后，静态MAC地址将自动删除。

·安全 — 如果接口处于经典锁定模式，则静态MAC地址是安全的。当接口处于经典锁定模式时，添加到该特定接口的所有mac地址都会被锁定，并且该接口不会获知任何新的MAC地址。

步骤 7.单击 Apply。

步骤8.（可选）要删除静态MAC地址，请选中所需MAC地址的复选框，然后点击Delete。