目标

远程网络监控(RMON)提供管理员可用来监控、分析和排除LAN故障的信息。Statistics页面显示有关物理层数据包大小和错误的详细信息。显示的信息符合RMON标准。

本文的目的是解释如何查看200/300系列管理型交换机上的RMON统计信息。

适用设备

· SF/SG 200和SF/SG 300系列托管交换机

软件版本

•1.3.0.62

RMON统计信息

步骤1:登录到Web配置实用程序，然后选择Status and Statistics > RMON > Statistics。将打开Statistics页面：

第二步：点击与要为其显示统计信息的所需接口对应的单选按钮。

·端口 — 从端口下拉列表中选择端口。

· LAG — 从LAG下拉列表中选择LAG。

第三步：在Refresh Rate字段中，点击与刷新统计信息的所需时间对应的单选按钮。

页面的第二个区域显示指定接口的RMON统计信息。

·接收的字节数 — 接收的八位组（8字节的数据包）数，包括错误数据包和帧校验序列(FCS)八位组，但不包括成帧位。

· Drop Events — 丢弃的数据包数。

·接收的数据包 — 接收的正常数据包数，包括组播和广播数据包。

·接收的广播数据包 — 接收的良好广播数据包数。

·接收的组播数据包 — 接收的良好组播数据包数。

· CRC & Align Errors — 已发生的循环冗余校验(CRC)和Align错误数。当从源到目的地的数据发生变化时，就会出现CRC和校验错误。

·数据包过小 — 接收的数据包数小于64个八位组。

·超大数据包 — 收到的大于1518个八位组的数据包数。

·分段 — 收到的分片数（数据包的八位组少于64个，这些分组不包括成帧位，但包括FCS八位组）。

· Jabber — 接收的数据包总数大于1632个二进制八位数。此数字不包括帧位，但包括包含具有整数个二进制八位数的不良FCS（FCS错误）或具有非整数个二进制八位数的不良FCS（校准错误）的FCS二进制八位数。

·冲突 — 接收的冲突数。

· 64字节的帧 — 收到的包含64字节的帧数。

· 65到127字节的帧 — 接收的包含65到127字节的帧数。

· 128到255字节的帧 — 收到的帧数，包含128到255个字节。

· 256到511字节的帧 — 收到的帧数，包含256到511个字节。

· 512到1023字节的帧 — 收到的帧数，包含512到1023个字节。

·大于1024字节的帧 — 收到的帧数，包含从1024到2000字节的帧，其中包括巨型帧。

步骤4.（可选）单击Clear Interface Counters以重置指定接口上的所有计数器。

步骤5.（可选）单击Clear All Interfaces Counters以重置所有接口的所有计数器。