目标

系统发送或接收的流量由带宽设置控制。带宽取决于两个值：入口速率限制和出口整形速率。您可以为每个接口调整这些值，使其适应网络要求。

本文档展示了在200/300系列管理型交换机上配置带宽的过程。

适用设备

· SF/SG 200和SF/SG 300系列托管交换机

软件版本

•v1.2.7.76

配置带宽

本节介绍如何配置接口的带宽。

步骤1:登录到Web配置实用程序，然后选择Quality of Service > General > Bandwidth。Bandwidth窗口打开：

第二步：单击要配置其带宽的接口的单选按钮。

第三步：单击 Edit。系统将显示Edit Bandwidth窗口。

第四步：在Ingress Rate Limit字段中，要启用入口速率限制，请选中Enable复选框。入口速率限制限制接口上的入口流量。

第五步：如果选中步骤4中的Ingress Rate Limit复选框，请在Ingress Limit字段中，输入特定接口上的入口流量的最大带宽量。

第六步：在Egress Shaping Rate字段中，要启用出口速率限制，请选中Enable复选框。出口速率限制限制接口上的出口流量。

步骤 7.如果选中步骤6中的Egress Shaping Rate复选框，请在Egress Shaping Rate字段中输入特定接口上的出口流量的最大带宽量。

步骤 8在Committed Information Rate(CIR)字段中，在此字段中输入值以设置出口整形速率接口的最大允许带宽。

步骤 9在Committed Burst Size(CBS)（承诺突发大小[CBS]）字段中，输入出口接口允许的最大数据突发大小（以字节为单位）。

步骤 10单击Apply应用设置。

将接口配置应用到多个接口

本节介绍如何将单个接口的出口整形配置应用到多个接口。

步骤1:登录到Web配置实用程序并选择服务质量>常规>带宽。将打开带宽页面。

第二步：点击要将其带宽配置应用到多个接口的接口的单选按钮。

第三步：点击Copy Settings。出现复制设置窗口。

第四步：在to字段中，输入要应用步骤2中所选接口配置的接口范围。您可以使用接口编号或接口名称作为输入。可以输入以逗号分隔的每个接口（例如：1、3、5或GE1、GE3、GE5），也可以输入接口范围（例如：1-5或GE1-GE5）。

第五步：单击确定保存所进行的配置。

下图描述了配置后的更改。