目标

IPv6是旨在替代IPv4的Internet协议。其设计目的是允许比当前IPv4协议更多的IP地址。IPv6还使用新的报头来减少通过网络所需的处理时间。

Cisco SF200/300系列交换机支持以四种不同方式使用IPv6。通过设备上的一个可用端口，通过链路汇聚组(LAG)（可在设备与交换机的连接中将多个端口用作单个端口），通过设备当前所在的VLAN，或通过站点内自动隧道寻址协议(ISATAP)（允许协议在现有IPv4网络中使用，因为它将IPv6数据包封装在IPv4报头中）。

注意：您只能在交换机上分配一个IPv6地址。此IPv6地址可分配给端口、链路汇聚组(LAG)接口或VLAN。

本文解释如何在200和300系列管理型交换机上配置IPv6接口并为IPv6接口分配IPv6地址。

适用设备

· SF/SG 200和SF/SG 300系列托管交换机

软件版本

•v1.2.7.76

IPv6接口

添加IPv6接口

步骤1:登录网络配置实用程序，当交换机处于第2层模式时，选择Administration > Management Interface > IPv6 Interface，或当交换机处于第3层模式时，选择IP Configuration > Management and IP Interfaces > IPv6 Interface。IPv6 Interfaces页面打开：

第二步：单击Add以添加新的IPv6接口。系统将显示Add IPv6 Interface窗口。

第三步：点击要创建的所需IPv6接口的单选按钮。

·端口 — 从端口(Port)下拉列表中选择要成为IPv6接口的端口。

· LAG — 从LAG下拉列表中；选择要成为IPv6接口的LAG。

· VLAN — 从VLAN下拉列表中；选择要成为IPv6接口的VLAN。

· ISATAP隧道 — 站点内自动隧道寻址协议(ISATAP)隧道配置为IPv6接口。ISATAP隧道用于通过IPv4网络在两个IPv6网络之间发送流量。

第四步：在Number of DAD Attempts字段中输入重复地址检测(DAD)尝试的次数。这是为了检验新的单播IPv6地址在分配之前是否是唯一而连续在网络上发送的邻居请求消息的数量。输入零可禁用此功能。

步骤5.（可选）选中IPv6 Address Auto Configuration字段中的Enable，以启用无状态IPv6地址自动配置。这样，就可以根据接口上收到的路由器通告自动分配站点本地和全局IP地址。

第6步。（可选）选中ICMPv6 Messages字段中的Enable以启用ICMPv6消息。这些消息向服务器发出错误信号，但不会使服务器过载。

步骤 7.单击 Apply。即会创建IPv6接口。

注意：点击IPv6地址表以手动将IPv6地址分配给接口。

编辑IPv6接口

步骤1:登录网络配置实用程序，当交换机处于第2层模式时，选择Administration > Management Interface > IPv6 Interface，或当交换机处于第3层模式时，选择IP Configuration > Management and IP Interfaces > IPv6 Interface。IPv6 Interfaces页面打开：

第二步：选中要编辑的IPv6接口的复选框。

第三步：单击 Edit。系统将显示Edit IPv6窗口。

Interface字段显示要编辑的接口。

第四步：在Number of DAD Attempts字段中输入重复地址检测(DAD)尝试的次数。这是为了检验新的单播IPv6地址在分配之前是否是唯一而连续在网络上发送的邻居请求消息的数量。输入零可禁用此功能。

步骤5.（可选）选中IPv6 Address Auto Configuration字段中的Enable，以启用无状态IPv6地址自动配置。这样，就可以根据接口上收到的路由器通告自动分配站点本地和全局IP地址。

第6步。（可选）选中ICMPv6 Messages字段中的Enable以启用ICMPv6消息。这些消息向服务器发出错误信号，但不会使服务器过载。

步骤 7.单击 Apply。IPv6接口配置保存成功。

删除IPv6接口

步骤1:登录网络配置实用程序，当交换机处于第2层模式时，选择Administration > Management Interface > IPv6 Interface，或当交换机处于第3层模式时，选择IP Configuration > Management and IP Interfaces > IPv6 Interface。IPv6 Interfaces页面打开：

第二步：选中要删除的IPv6接口的复选框。

第三步：单击删除。IPv6接口被删除。

IPv6地址

添加IPv6地址

步骤1:当交换机处于第2层模式时，登录到Web配置实用程序并选择Administration > Management Interface > IPv6 Addresses，当交换机处于第3层模式时，选择IP Configuration > Management and IP Interfaces > IPv6 Addresses。将打开IPv6地址页面：

第二步：从Interface Name下拉列表中，选择向其分配IPv6地址的接口，然后单击Go。将显示接口配置的IPv6地址。

第三步：单击Add为指定接口配置IPv6地址。系统将显示Add IPv6 Address窗口。

IPv6 Interface字段显示要配置的接口。

第四步：点击与IPv6 Address Type字段中所需的IPv6地址类型对应的单选按钮。

·本地链路 — IPv6地址是本地链路地址。本地链路地址用于内部LAN连接，不可路由。本地链路地址的前缀是FF80。

·全局 — IPv6地址是全局地址。全局地址是全局唯一且可路由的单播地址。

第五步：在IPv6 Address字段中输入要分配给IPv6接口的IPv6地址。

第六步：如果IPv6地址类型为全局，请在Prefix Length字段中输入地址的前缀长度。前缀长度定义构成子网的IP地址范围。前缀长度定义IPv6地址中的网络位数。例如，前缀长度为64会将前64位视为网络位。这样，最后的64位将保留为主机位。

步骤7.（可选）如果IPv6地址类型为全局，请选中EUI-64字段中的Enable以启用Extended Unique Identifier 64。EUI-64允许主机为自己分配唯一的64位IPv6地址，而无需手动配置或DHCP服务器。使用EUI-64时，设备的48位MAC地址分为两部分。MAC地址最左侧的24位构成IPv6地址最左侧的24位。MAC地址最右边的24位组成IPv6地址最右边的24位。要完成IPv6地址，EUI-64在中间插入十六进制值FFFE。

步骤 8单击 Apply。IPv6地址配置给IPv6接口。

注意：点击IPv6接口表以查看配置的IPv6接口。

删除IPv6地址

步骤1:当交换机处于第2层模式时，登录到Web配置实用程序并选择Administration > Management Interface > IPv6 Addresses，当交换机处于第3层模式时，选择IP Configuration > Management and IP Interfaces > IPv6 Addresses。将打开IPv6地址页面：

第二步：选中要删除的接口的复选框。

第三步：单击删除。IPv6地址被删除。

注意：删除配置的IPv6地址后，条目会返回默认地址。