目标

系统设置功能提供交换机的基本信息，例如系统说明、位置和联系人。这些字段为用户提供了一种联系管理员以获得网络帮助的方法。

本文解释如何在200/300系列管理型交换机上配置系统设置。

适用设备

· SF/SG 200和SF/SG 300系列托管交换机

软件版本

•1.3.0.62

系统设置

步骤1:登录到Web配置实用程序，然后选择管理 > 系统设置。系统将打开System Settings页面：

系统说明字段显示交换机的说明。

第二步：在系统位置(System Location)字段中输入交换机的物理位置。此命令用于让网络用户了解交换机的物理位置。

第三步：在系统联系人字段中输入交换机管理员的联系信息。这是为了让网络用户能够联系交换机管理员。

第四步：点击与Host Name字段中所需主机名对应的单选按钮。主机名用于CLI命令的提示符。

·使用默认值 — 使用交换机的默认主机名。默认主机名格式为Switch123，其中123是十六进制格式的交换机MAC地址的最后三个字节。

·用户定义 — 输入交换机的主机名。只能使用字母、数字和连字符。主机名不能以连字符开头或结尾。

第五步：在System Mode字段中，点击与交换机所需模式对应的单选按钮。

· L2 — 交换机在第2层模式下运行。

· L3 — 交换机在第3层模式下运行。

注意：此选项仅在300系列管理型交换机上可用。200系列管理型交换机只能在第2层模式下运行。如果系统模式已更改，则需要重置设备。

步骤6.（可选）输入将在登录屏幕的Login Banner字段中显示的自定义标语。

注意：单击预览……以预览自定义横幅。

步骤 7.单击 Apply。