目标

本文解释如何配置IPv4地址以对200系列管理型交换机进行管理访问。配置此IPv4地址后，您可以通过TELNET或网络配置实用程序访问交换机以执行不同的管理任务。

适用设备

· SF/SG 200系列管理型交换机

软件版本

•1.3.0.62

动态IPv4接口的配置

本节介绍如何在200系列受管系列上启用IPv4动态地址。

步骤1:登录到Web配置实用程序，然后选择Administration > Management Interface > IPv4 Interface。系统将打开IPv4 Interface页面：

第二步：从Management VLAN下拉列表中选择用于通过TELNET或网络配置实用程序访问交换机的管理VLAN。

第三步：在IP Address Type字段中点击Dynamic，使交换机能够动态分配IP地址。

步骤4.（可选）在Renew IP Address Now字段中，要获取新的IP地址，请选中Renew IP Address Now复选框。

第五步：单击确定保存所进行的配置。

静态IPv4接口的配置

本节介绍如何在200系列管理交换机上配置静态IP地址。

步骤1:登录到Web配置实用程序，然后选择Administration > Management Interface > IPv4 Interface。系统将打开IPv4 Interface页面：

第二步：从Management VLAN下拉列表中选择用于通过TELNET或网络配置实用程序访问交换机的管理VLAN。

第三步：单击Static，在IP Address Type字段中配置静态IPv4地址。

第四步：在IP Address字段中输入所需的IPv4地址。

第五步：点击Mask字段中其中一个可用选项的单选按钮以输入子网掩码地址：

·网络掩码 — 用于输入与步骤4中输入的IP地址对应的子网掩码。

·前缀长度 — 用于输入步骤4中以前缀格式输入的IP地址的子网掩码。

步骤6.点击其中一个可用选项的单选按钮，在Administrative Default Gateway字段中定义默认网关IP地址：

·用户定义 — 允许您配置默认网关。在相邻字段中输入适当的IP地址。

· None — 如果未配置默认网关，请单击此选项。

注意：Operational Default Gateway字段显示当前默认网关的IP地址。

步骤 7.单击确定保存所进行的配置。