目标

Cisco发现协议(CDP)是链路层Cisco专有协议，允许Cisco设备无论IP连接性都可通信。主要用于通信协议地址和设备功能。CDP发送包含类型长度值(TLV)的帧，类型长度值是包含端口和/或连接不同属性的字段。

本文介绍200/300系列管理型交换机的CDP Statistics页面上的信息。

适用设备

· SF/SG 200和SF/SG 300系列托管交换机

软件版本

•v1.2.7.76

CDP统计信息

步骤1:登录到Web配置实用程序，然后选择Administration > Discovery - CDP > CDP Statistics。CDP Statistics页面打开：

第二步：点击Refresh Rate字段中所需时间间隔旁边的单选按钮，设置以下信息的刷新频率。

CDP统计信息在以下字段中显示：

·已接收 — 显示已接收的CDP数据包数量的统计信息。

— 第1版 — 交换机已收到的第1版CDP数据包的数量。

— 第2版 — 交换机已收到的第2版CDP数据包的数量。与版本1数据包相比，版本2数据包包含更多有关邻居的信息，例如邻居连接的双工状态（半双工或全双工）、功耗以及错误检测机制，该机制在与邻居设备的连接中提供更快的错误查找。

— 总数 — 交换机已接收的CDP数据包总数。

·已传输 — 显示已传输的CDP数据包数量的统计信息。

— 版本1 — 交换机已传输的第1版CDP数据包的数量。

— 版本2 — 交换机已传输的第2版CDP数据包的数量。

— 总数 — 交换机已传输的CDP数据包总数。

· CDP错误统计信息 — 按类型显示CDP错误数。

— 非法的校验和 — 具有错误校验和的CDP数据包的数量。这意味着数据包已损坏。

— 其他错误 — 具有非法校验和以外的错误的CDP数据包的数量。这通常是由于传输的TLV类型不匹配。

— 超过最大值的邻居 — 由于内存不足而丢弃的CDP数据包数。

步骤3.（可选）要清除CDP接收和传输计数器，请单击Clear Counters。