目标

网络设备的服务质量(QoS)控制传出流量的优先级。当发生流量拥塞时，QoS会确定首先发送哪个队列，可以丢弃哪些队列。

本文档的目标是解释如何在200和300系列管理型交换机上配置QoS队列

适用设备

· SF/SG 200和SF/SG 300系列托管交换机

软件版本

•1.3.0.62

QoS队列的配置

步骤1:登录到Web配置实用程序，然后选择Quality Of Service > General > Queue。将打开Queue页面：

·队列 — 每个接口有四个队列，从1到4。

·调度方法 — 确定如何设置优先级。

— 严格优先级 — 流量首先由最高优先级的队列传输。队列编号4具有最高优先级，队列编号1具有最低优先级。

- WRR（加权轮询） — 按队列权重比例发送流量。队列权重越高，发送的流量就越多（队列编号4最高）。

- WRR权重 — 仅在选择WRR时输入WRR权重。

- WRR带宽百分比 — 表示WRR权重的百分比并显示分配给队列的带宽量。

第二步：点击适当的单选按钮以定义每个队列的优先级。

注意：您可以对较高队列使用严格优先级，对较低队列使用WRR。  在发送WRR下的队列中的流量之前，将发送严格优先级队列中的所有流量。

第三步：单击Apply保存设置，或单击Cancel取消更改。