目标

Cisco发现协议(CDP)是链路层Cisco专有协议，允许Cisco设备无论IP连接性都可通信。主要用于通信协议地址和设备功能。CDP发送包含类型长度值(TLV)的帧，类型长度值是端口和/或连接的不同属性。

本文档介绍了200/300系列管理型交换机上CDP Neighbor Information页面上显示的信息。

适用设备

· SF/SG 200和SF/SG 300系列托管交换机

软件版本

•1.3.0.62

CDP邻居信息

本节介绍如何访问CDP邻居信息页，并介绍CDP协议提供的有关所连接设备、邻居和交换机的信息。

步骤1:登录到Web配置实用程序，然后选择Administration > Discovery - CDP > CDP Neighbor Information。CDP Neighbor Information页面打开：

步骤2.（可选）要过滤有关在给定接口上连接的邻居的信息，请在Filter字段中，选中Filter复选框，从Local interface equals to下拉列表中选择一个接口，然后点击Go。

步骤3.（可选）要清除过滤器搜索，请点击清除过滤器。

步骤4.（可选）要清除CDP邻居信息表，请点击清除表。

步骤5.（可选）要刷新CDP邻居信息表，请点击刷新。

下表列出了交换机已与其形成CDP关系的所有设备。显示每个邻居设备的基本信息。

·设备ID — 显示邻居设备的MAC地址或序列号。

·本地接口 — 显示邻居设备插入本地交换机上的物理端口。

·通告版本 — 显示所使用的CDP版本。

·生存时间（秒） — 显示接收CDP数据包的时间。

·功能 — 显示邻居设备可以执行的操作类型。

·平台 — 显示邻居设备的平台名称、编号和产品ID(PID)。

·邻居接口 — 显示交换机所连接的邻居设备上的端口。

第六步：要查看邻居设备的详细信息，请点击设备的单选按钮，然后点击详细信息。系统将显示CDP Neighbor Details窗口。

·设备ID TLV — 显示邻居设备的MAC地址或序列号。

·本地接口 — 显示邻居设备插入本地交换机上的物理端口。

·通告版本 — 显示正在使用的CDP版本。

·生存时间 — 显示接收CDP数据包的时间以秒为单位。

·功能 — 显示邻居设备可以执行的操作类型。

·平台 — 显示邻居设备的平台名称、编号和产品ID(PID)。

·邻居接口 — 显示交换机所连接的邻居设备上的端口。

·本征VLAN — 显示邻居设备上端口的本征VLAN。

·双工 — 显示邻居设备上的端口是否以全双工或半双工模式运行。

·地址 — 显示邻居设备上分配的网络层地址。

·功耗 — 显示邻居设备接口上的功耗量。

·版本 — 显示当前在邻居设备上运行的固件。