目标

IPv6邻居是链接到IPv6接口的节点。IPv6邻居表包含所有静态配置和动态检测到的IPv6邻居。也称为IPv6邻居发现缓存，交换机使用邻居表与邻居节点通信。交换机使用该表根据已知IPv6地址发现所需的MAC地址。

本文解释如何在200/300系列管理型交换机上配置和查看IPv6邻居表。

适用设备

· SF/SG 200和SF/SG 300系列托管交换机

软件版本

•1.3.0.62

IPv6邻居

步骤1:登录网络配置实用程序，当交换机处于第2层模式时，选择Administration > Management Interface > IPv6 Neighbors，或当交换机处于第3层模式时，选择IP Configuration > Management and IP Interface > IPv6 Neighbors。IPv6 Neighbors页面打开：

步骤2.（可选）点击与Clear Table字段中的所需选项对应的单选按钮，然后点击Apply。这将从IPv6邻居表中清除所需的IPv6地址。

·仅静态 — 仅清除静态IPv6条目。

·仅动态 — 仅清除动态IPv6条目。

·所有动态和静态 — 清除静态和动态IPv6条目。

第三步：单击Add以添加要监控的邻居。系统将显示Add IPv6 Neighbors窗口。

注意：Interface字段显示要添加的邻居IPv6接口。

第四步：输入要配置到接口的所需IPv6地址。

第五步：输入与指定IPv6地址对应的MAC地址。

第六步：单击 Apply。IPv6邻居是静态配置的。

IPv6 Neighbor Table区域显示以下字段。

·接口 — IPv6邻居的接口。

· IPv6地址 — 邻居的IPv6地址。

· MAC地址 — 对应于IPv6地址的MAC地址。

·类型 — 邻居的条目类型。

— 静态 — 静态配置邻居。

— 动态 — 动态检测邻居。

·状态 — IPv6邻居的状态。

— 不完整 — 地址解析功能正常，但邻居尚未响应。

— 可访问 — 已确定邻居可访问。

— 过时 — 已发现邻居不可达，在必须发送流量之前，不会采取任何操作来验证邻居的可达性。

— 延迟 — 已发现之前已知的邻居无法访问。接口一直保持延迟状态，直到经过预定的延迟时间，之后状态更改为Probe。

— 探测 — 不知道可以到达邻居。这提示要发送单播邻居请求探测以验证可达性。