目标

Cisco发现协议(CDP)是链路层Cisco专有协议，允许Cisco设备无论IP连接性都可通信。主要用于通信协议地址和设备功能。CDP发送包含类型长度值(TLV)的帧，类型长度值是包含端口和/或连接不同属性的字段。CDP Local Information页显示由CDP协议通告的有关本地设备的信息。

本文介绍200和300系列管理型交换机的CDP本地信息页面上显示的信息。

适用设备

· SF/SG 200和SF/SG 300系列托管交换机

软件版本

•v1.2.7.76

CDP本地信息

步骤1:登录到Web配置实用程序，然后选择Administration > Discovery - CDP > CDP Local Information。将打开CDP本地信息页：

第二步：从Interface下拉列表中选择要显示其信息的端口。

以下显示端口在CDP数据包中通告的信息。

· CDP状态 — 指定端口的CDP状态。

·设备ID类型 — 通告的设备ID的类型。此字段显示MAC地址或序列号。

·设备ID — 设备ID。这是交换机的MAC地址或序列号。

·地址 — 分配给指定端口的网络层地址。

·端口ID — 指定端口的ID。

·功能 — 所通告的设备功能。交换机通告它能够交换和使用IGMP。

·版本 — 交换机的当前软件版本。

·平台 — 交换机的平台名称、编号和产品ID(PID)。

·本征VLAN — 本征VLAN标识符。

·双工 — 显示端口处于半双工还是全双工模式。半双工模式将限制链路伙伴的单向通信。这意味着每次只有其中一个链路合作伙伴可以传输数据。全双工模式允许链路伙伴同时接收和传输数据。

·设备ID — 连接到指定端口的设备类型。对于大多数非思科设备，设备ID将为1。

·设备VLAN ID — 所连接设备的VLAN ID。

·扩展信任 — 端口上扩展信任的状态。如果接收数据包的主机或服务器受信任，则该主机允许使用优先级值标记数据包。如果接收数据包的主机或服务器不受信任，则使用CoS for Untrusted Ports字段。

· CoS/802.1p for Untrusted Ports — 如果端口上禁用了扩展信任，则端口上所有数据包的CoS优先级值。

·请求ID — 收到的最后一个电源请求ID与上次在电源请求TLV中收到的请求ID字段相呼应。如果自端口上次变为活动状态以来未收到电源请求的TLV，则值为0。

·电源管理ID — 每当“可用电源”或“管理电源”字段发生更改时，此字段递增1，收到电源请求的TLV时的“请求ID”字段与上次收到的设置不同，或者当端口关闭时。

·可用功率 — 指定端口消耗的功率（以瓦特为单位）。

·管理功率水平 — 供应商对用电设备提出的功耗TLV请求。200/300交换机始终显示No Preference，因为交换机是电源提供商。