目标

隧道是一种通过不同类型网络传输来自一种类型网络的数据包的功能。站点内自动隧道寻址协议(ISATAP)是一种IPv6隧道，用于将IPv6数据包封装在IPv4数据包内，以便通过IPv4网络进行传输。

ISATAP IPv6地址是使用IPv4地址来定义其接口ID和十六进制前缀创建的。接口ID用：5EFE:a.b.c.d表示，其中a.b.c.d是点分十进制IPv4表示法。因此，一个有关176.8.168.132的接口ID以及前缀FE80会提供ISATAP隧道地址FE80::5EFE:176.8.168.132。

本文解释如何在200/300系列管理型交换机上配置ISATAP隧道。

适用设备

· SF/SG 200和SF/SG 300系列托管交换机

软件版本

•1.3.0.62

IPV6隧道

步骤1:登录到网络配置实用程序，如果交换机处于第2层模式，请选择Administration > Management Interface > IPv6 Tunnel；如果交换机处于第3层模式，请选择IP Configuration > Management and IP Interface > IPv6 Tunnel。IPv6 Tunnel页面打开：

以下字段显示有关隧道的信息

·隧道号 — 自动隧道路由器域号。

·隧道类型 — 默认分配为ISATAP的隧道类型。

第二步：点击与Source IPv4 Address字段中所需的隧道源IP地址对应的单选按钮。

· Auto — 交换机自动从交换机上所有其他配置的接口中选择最低的IPv4地址。

·无 — ISATAP隧道被禁用。

·手动 — 输入所需的源IPv4地址。此地址必须是交换机接口的IPv4地址之一。

第三步：点击与Tunnel Router's Domain Name字段中所需的隧道名称对应的单选按钮。这表示自动隧道路由器域名。

·使用默认值 — 默认情况下，隧道路由器的域名是ISATAP。

·用户定义 — 输入隧道路由器域名。

第四步：点击与“查询间隔”字段中定义查询间隔的所需方法对应的单选按钮。查询间隔表示DNS查询之间的秒数。DNS查询用于将隧道的域名解析为IP地址。

·使用默认值 — 默认情况下，10秒的值用作查询间隔。

·用户定义 — 输入所需的查询间隔时间。

第五步：点击与ISATAP请求间隔(ISATAP Requirement Interval)字段中定义ISATAP请求间隔的所需方法对应的单选按钮。ISATAP请求消息用于通告ISATAP接口。仅当没有活动的ISATAP路由器时才会出现这种情况。

·使用默认值 — 默认情况下，10秒的值用作请求间隔。

·用户定义 — 输入所需的请求间隔。

第六步：点击与ISATAP Ratistics字段中所需的ISATAP稳定功能对应的单选按钮。用于计算DNS或路由器请求查询的间隔。这是刷新消息的数量：数量越大，查询的频率越高。

·使用默认值 — 默认情况下使用值3。

·用户定义 — 输入所需的ISATAP稳定性。

注意：如果IPv4接口未运行，则ISATAP隧道将无法运行。

步骤 7.单击 Apply。已配置ISATAP隧道。