目标

本文的目的是向您展示基本系统信息以及200/300系列管理型交换机上每个参数的含义。此信息对于任何网络管理员都很有用，并且有助于在网络上做出更明智的决策。还有。

本文介绍如何配置基本系统信息，以便更好地识别交换机及其在网络中的用途。

适用设备

· SF/SG 200和SF/SG 300系列托管交换机

软件版本

•1.3.0.62

一般系统信息

步骤1:登录到Web配置实用程序，然后选择Status and Statistics > System Summary。系统将打开System Summary页面：

以下信息显示在System Information区域中：

·系统操作模式 — 显示交换机的操作模式。有两种可用的操作模式：TCP/IP模型操作模式的第2层和第3层。在第2层操作模式下，交换机完全充当第2层交换机。在第3层操作模式下，交换机充当第2层交换机，但也会执行第3层任务。

·系统说明 — 系统的说明。

·系统位置 — 交换机的物理位置。单击Edit更改信息。

·系统联系人 — 联系人的姓名。单击Edit更改信息。

·主机名 — 交换机的名称。默认情况下，交换机Host Name由单词交换机组成，该单词交换机与交换机MAC地址的三个最低有效字节串联。单击Edit更改信息。

注意：如果点击Edit，请参阅System Settings Configuration on 200/300 Series Managed Switches一文，以了解如何更改系统设置信息。

·系统对象ID — 此产品的唯一SNMP对象ID。

·系统运行时间 — 自上次重新启动以来经过的时间。

·当前时间 — 当前系统时间。

·基本MAC地址 — 交换机MAC地址。

·巨帧 — 巨帧支持状态。可以在端口设置页面上启用或禁用此支持。只有在启用巨型帧并重新启动交换机后，巨型帧支持才会生效。巨型帧是大小为1500字节或更大的以太网帧。

有关交换机上可用服务的信息位于TCP/UDP Services Status区域：

注意：如果要更改TCP/UDP服务的状态，请点击编辑。系统将打开TCP/UDP Services页面。请参阅查看300系列管理型交换机上的TCP/UDP服务状态一文，了解如何更改TCP/UDP服务的状态。

· HTTP服务 — 显示HTTP服务的当前状态（启用或禁用）。

· HTTPS服务 — 显示HTTPS服务的当前状态（启用或禁用）。HTTPS是HTTP的安全版本。

· SNMP服务 — 显示SNMP（简单网络管理协议）服务的当前状态（启用或禁用）。SNMP为您提供了管理和控制网络环境的工具。

· Telnet服务 — 显示Telnet服务的当前状态（启用或禁用）。Telnet是一种允许与网络建立远程连接的协议。

· SSH服务 — 显示SSH（安全外壳）服务的当前状态（启用或禁用）。SSH与telnet类似，允许您与网络建立远程连接，但SSH提供的安全性比Telnet更高。

“软件信息”区域将显示以下信息：

·固件版本（活动映像） — 当前使用的软件映像的固件版本号。

·固件MD5校验和（活动映像） — 活动映像的MD5校验和。MD5是加密数据的散列算法。在这种情况下，固件会生成MD5校验和值，目的是实现数据完整性和固件数据保护。

·固件版本（非活动） — 非活动软件映像的固件版本号。

·固件MD5校验和（非活动） — 非活动软件映像的MD5校验和。由于200/300系列管理型交换机最多可以有两个不同的固件，每个固件都有自己的MD5校验和值以实现数据完整性。

·启动版本 — 启动映像版本号。

·启动MD5校验和 — 启动映像的MD5校验和。

·区域设置 — 第一语言的区域设置。

·语言版本 — 活动映像主要语言的固件版本。

·语言MD5校验和 — 语言文件的MD5校验和。

·序列号 — 显示交换机的序列号。

· PID VID — 显示交换机的部件号和版本ID。

如果交换机支持PoE，则还会显示以下常规PoE统计信息和设置。

·最大可用PoE功率(W)- PoE可提供的最大可用功率（以瓦特为单位）。

· PoE总功耗(W) — 向连接的PoE设备提供的总PoE功率（以瓦特为单位）。

· PoE电源模式 — 以太网供电(PoE)设备由交换机供电。设备从所连接的端口获取电源。交换机根据电源模式将页面限制为两种方式。

— 端口限制 — 这在PoE属性页面中配置。电源受特定功率限制，要激活这些设置，系统必须处于PoE端口限制模式。

— 类限制 — 在PoE属性页面中配置。 根据连接的设备的类别限制电源，要激活这些设置，系统必须处于PoE端口限制模式。