目标

链路层发现协议(LLDP)的主要功能是确保安装在给定网络上的网络设备正确地向邻居通告自己，并使设备能够存储有关邻居的发现信息。此协议对于故障排除很有用。300系列管理型交换机提供不同的LLDP属性，您可以手动配置。这样，您就可以获得网络中不同事件的更准确信息，从而更快地检测到可能的连接问题。本文解释如何在200/300系列管理型交换机上配置LLDP属性。

适用设备

· SF/SG 200和SF/SG 300系列托管交换机

软件版本

•1.3.0.62

LLDP属性设置

步骤1:登录到Web配置实用程序，然后选择管理>发现 — LLDP >属性。将打开Properties页面：

第二步：在LLDP Status字段中，选中Enable复选框以启用交换机上的LLDP。

注意：如果未启用LLDP，请点击单选按钮，以便在收到符合所选条件的数据包时采取相应操作：

·过滤 — 删除数据包。

·泛洪 — 将数据包转发到所有VLAN成员。

第三步：TLV Advertise Interval字段设置发送LLDP通告更新的速率（以秒为单位）。 点击其中一个可用选项的单选按钮以设置参数：

·使用默认值 — 使用此参数的默认值。

·用户定义 — 可以在给定字段中输入此参数的定义值。

第四步：Topology Change SNMP Notification Interval字段设置交换机拓扑更改时通知的最小时间间隔（以秒为单位）。 点击其中一个可用选项的单选按钮以设置此参数：

·使用默认值 — 使用此参数的默认值。

·用户定义 — 可以在给定字段中输入此参数的定义值。

第五步：Hold Multiplier字段设置LLDP数据包在被丢弃之前保留的时间量。此单位以TLV通告间隔的倍数来衡量。例如，如果TLV Advertise Interval为20秒，Hold Multiplier为4，则LLDP数据包将在80秒后丢弃。 点击其中一个可用选项的单选按钮以设置此参数：

·使用默认值 — 使用此参数的默认值。

·用户定义 — 可以在给定字段中输入此参数的定义值。

第六步：Reinitializing Delay字段设置从禁用到重新初始化LLDP之间经过的时间间隔（以秒为单位）。此事件遵循LLDP启用/禁用周期。点击其中一个可用选项的单选按钮以设置此参数：

·使用默认值 — 使用此参数的默认值。

·用户定义 — 可以在给定字段中输入此参数的定义值。

步骤 7.Transmit Delay字段设置连续LLDP帧传输之间经过的时间量（以秒为单位）。这是因为LLDP本地系统管理信息库发生了变化。点击其中一个可用选项的单选按钮以设置此参数：

·使用默认值 — 使用此参数的默认值。

·用户定义 — 可以在给定字段中输入此参数的定义值。

步骤 8Fast Start Repeat Count字段设置初始化LLDP-MED快速启动机制时发送LLDP数据包的次数。当新的媒体终端设备链接到交换机时，会发生此事件。在此字段中输入所需的次数。

步骤 9单击Apply保存配置。