目标

优化网络的常用方法是使用服务质量(QoS)。QoS的工作原理是根据不同的可配置标准优先处理某些网络流量。优先级较低的流量速度减慢，以便为优先级较高的流量提供更好的吞吐量。Cisco系列管理型交换机支持四个队列，其中队列四个具有最高优先级。QoS可以根据不同的受信任模式在思科系列管理型交换机上配置。

交换机支持以下可信模式：

·服务类别(CoS/802.1p)允许用户在因拥塞而在交换机中缓冲流量时指定数据包的优先级。CoS值范围为0-7，其中7具有最高优先级。

· IP差分服务代码点(DSCP)根据数据包的DSCP值检测数据包。VLAN优先级标记保持不变。

本文解释如何在200/300系列管理型交换机上配置QoS CoS信任模式。

默认Cos到队列的映射表

802.1p值

队列

备注

0

1

背景

1

1

尽力

2

2

出色的工作

3

3

关键应用LSV电话SIP

4

3

视频

5

4

语音Cisco IP电话默认值

6

4

互通控制LSV电话RTP

7

4

网络控制

适用设备

· SF/SG 200和SF/SG 300系列托管交换机

软件版本

•v1.2.7.76

QoS 配置

QoS属性

QoS属性页用于全局启用QoS并配置QoS信任模式。

步骤1:登录到Web配置实用程序并选择服务质量>常规> QoS属性。QoS Properties页面打开：

第二步：在QoS Mode字段中选中Enable，在交换机上启用QoS。

第三步：点击Trust Mode字段中的CoS/802.1p单选按钮，将信任模式配置为CoS/802.1p。信任模式确定将网络流量发送到队列的方式。

第四步：单击 Apply。QoS信任模式已配置。

第五步：向下滚动到QoS配置表，然后从Interface Type下拉列表中选择接口。

第六步：单击Go以显示端口或LAG的列表。

步骤 7.点击要编辑的端口或LAG的单选按钮。

步骤 8单击Edit配置指定的接口。系统将显示Edit Interface CoS Configuration窗口。

步骤9.（可选）点击与所需接口对应的单选按钮。

·端口 — 从端口(Port)下拉列表中选择要配置的端口。这只会影响所选的单个端口。

· LAG — 从LAG下拉列表中选择要配置的LAG。这将影响LAG配置中定义的端口组。

步骤 10从Default CoS下拉列表中，为没有VLAN标记的传入数据包选择默认CoS值。0的CoS值具有最低优先级，7的优先级最高。

步骤 11单击 Apply。已配置接口的默认CoS值。

QoS接口设置

QoS Interface Settings页面用于按端口启用QoS。

步骤1:登录到Web配置实用程序，然后选择Quality of Service > General > Interface Settings。系统将打开Interface Settings页面：

第二步：从Interface Type下拉列表中选择接口。

第三步：单击Go以显示端口或LAG的列表。

第四步：点击要编辑的端口或LAG的单选按钮。

第五步：单击Edit配置指定的接口。系统将显示Edit QoS Interface Settings窗口。

步骤6.（可选）点击与所需接口对应的单选按钮。

·端口 — 从端口(Port)下拉列表中选择要配置的端口。这只会影响所选的单个端口。

· LAG — 从LAG下拉列表中选择要配置的LAG。这将影响LAG配置中定义的端口组。

步骤 7.在QoS State字段中选中Enable。这将根据配置的QoS信任模式为接口上的入站流量排定优先级。在本例中，为CoS/802.1p信任模式。如果禁用了QoS状态，接口上的所有入站流量将映射到尽力而为队列，并且不会进行优先级排序。

步骤 8单击 Apply。接口设置已配置。

QoS队列

Queue页面用于配置出口队列的优先级。

步骤1:登录到Web配置实用程序，然后选择Quality of Service > General > Queue。“队列”页面打开：

第二步：点击与每个队列的所需调度方法对应的单选按钮。这决定了如何处理流量。

·严格优先级 — 首先发送来自较高优先级队列的出口流量。来自较低优先级队列的流量在发送所有较高优先级队列流量之后进行处理。

· WRR — 加权轮询(WRR)按队列权重比例将流量发送到队列。这意味着从具有较高权重的队列发送更多数据包。处理队列，直到达到该队列的配额，然后处理下一个队列。

第三步：如果计划方法配置为WRR，请在WRR Weight字段中输入每个队列的权重值。具有较高权重的队列将获得更多带宽。分配给队列的带宽百分比显示在“WRR带宽百分比”字段中。

第四步：单击 Apply。队列设置已配置。

CoS/802.1p到队列

CoS/802.1p to Queue页用于将具有802.1p优先级标记的数据包映射到出口队列。

步骤1:登录到Web配置实用程序，然后选择Quality of Service > General > CoS/802.1p to Queue。将打开CoS/802.1p to Queue页面：

以下字段显示有关出口队列的信息。

· 802.1p — 入口数据包的802.1p优先级标记。带有802.1p标记的数据包将映射到相应的出口队列。

·输出队列 — 映射到对应的802.1p标记的出口队列。

注意：根据QoS Properties页面上配置的默认CoS值，为没有优先级标记的数据包提供优先级标记。

第二步：从输出队列(Output Queue)下拉列表中，选择将带有相应802.1优先级标记的数据包发送到的输出队列。

注意：单击Restore Defaults将默认CoS恢复到队列配置。

第三步：单击 Apply。将配置CoS到队列设置。

带宽

带宽是接口上数据包的传输速率。Bandwidth页用于按接口配置入口和出口带宽。

步骤1:登录到Web配置实用程序，然后选择Quality of Service > General > Bandwidth。将打开Bandwidth页面：

第二步：从Interface Type下拉列表中选择接口。

第三步：单击Go以显示端口或LAG的列表。

第四步：点击要编辑的端口或LAG的单选按钮。

第五步：单击Edit配置指定的接口。系统将显示Edit QoS Interface Settings窗口。

步骤6.（可选）点击与所需接口对应的单选按钮。

·端口 — 从端口(Port)下拉列表中选择要配置的端口。这只会影响所选的单个端口。

· LAG — 从LAG下拉列表中选择要配置的LAG。这将影响LAG配置中定义的端口组。

步骤7.（可选）选中Ingress Rate Limit字段中的Enable，以配置接口的入口带宽。这是接口上接收的数据包的带宽。如果禁用此选项，则使用默认值100 KB。

步骤 8如果启用了入口速率限制，请输入接口入口允许的带宽。

步骤9.（可选）选中Egress Shaping Rate字段中的Enable，以配置接口的出口带宽。这是从接口传输的数据包的带宽。如果禁用此选项，则使用默认值64千比特。

步骤 10如果启用了出口整形速率，请输入以下字段。

·承诺信息速率(CIR) — 接口出口允许的带宽。

·承诺突发大小(CBS) — 接口上突发中可发送的数据量。

步骤 11单击 Apply。带宽设置已配置。

每个队列的出口整形

Egress Shaping Per Queue页用于按队列配置出口带宽。

步骤1:登录到Web配置实用程序，然后选择Quality of Service > General > Egress Shaping Per Queue。Egress Shaping Per Queue页面打开：

第二步：从Interface Type下拉列表中选择接口。

第三步：单击Go以显示端口或LAG的列表。

第四步：点击要编辑的端口或LAG的单选按钮。

第五步：单击Edit配置指定的接口。系统将显示Edit Egress Shaping Per Queue窗口。

步骤6.（可选）点击与所需接口对应的单选按钮。

·端口 — 从端口(Port)下拉列表中选择要配置的端口。这只会影响所选的单个端口。

· LAG — 从LAG下拉列表中选择要配置的LAG。这将影响LAG配置中定义的端口组。

步骤 7.选中Queue字段中的Enable以配置队列的出口带宽。

步骤 8如果启用队列字段，请输入以下字段。

·承诺信息速率(CIR) — 接口出口允许的带宽。默认值为64千位每秒。

·承诺突发大小(CBS) — 接口上突发中可发送的数据量。默认值为 128000 字节。

步骤 9单击 Apply。配置每个队列设置的出口整形。