目标

200/300系列管理型交换机能够记录一组消息，称为日志，提供有关系统事件的信息。交换机存储两组本地日志：写入到RAM的已记录事件列表（在重新启动后擦除）和写入闪存的循环日志文件（在重新启动后保存）。此外，这些日志可以发送到远程SYSLOG服务器，在远程SYSLOG服务器中，可以方便地以陷阱和SYSLOG消息的形式查看和监控这些日志。

本文解释如何查看系统日志以及如何在200/300系列管理型交换机上配置日志。

适用设备

· SF/SG 200和SF/SG 300系列。

软件版本

•1.3.0.62

RAM内存日志

本节介绍如何访问RAM内存日志表及其不同选项。

步骤1:登录到Web配置实用程序，然后选择Status and Statistics > View Log > RAM Memory。RAM Memory页面打开：

RAM日志表包含以下字段：

·日志索引 — 日志条目编号。

·日志时间 — 创建日志的日期和时间。

·严重性 — 事件严重性。

·说明 — 描述所记录事件的信息性消息。

步骤2.（可选）要禁用警报闪烁功能，请点击禁用警报图标闪烁。

步骤3.（可选）要查看RAM内存日志表中的特定条目数，请在显示下拉列表中选择每页要查看的条目数。

步骤4.（可选）要查看RAM内存日志表中的下一页条目，请单击Next按钮。

步骤5.（可选）要清除RAM中的日志，请点击清除日志。

闪存日志

本节介绍如何访问闪存日志表及其不同选项。

步骤1:登录到Web配置实用程序，然后选择Status and Statistics > View Log > Flash Memory。“闪存”页面打开：

闪存日志表包含以下字段：

·日志索引 — 日志条目编号。

·日志时间 — 创建日志的日期和时间。

·严重性 — 事件严重性。

·说明 — 描述所记录事件的信息性消息。

步骤2.（可选）要查看闪存日志表中的特定条目数，请在显示下拉列表中选择每页要查看的条目数。

步骤3.（可选）要查看闪存日志表中的下一页条目，请单击Next按钮。

步骤4.（可选）要清除RAM中的日志，请点击清除日志。

日志设置

本节介绍如何配置200/300系列管理型交换机提供的不同日志选项。

步骤1:登录到Web配置实用程序，然后选择管理>系统日志>日志设置。将打开日志设置页面：

第二步：在Logging字段中，选中Enable复选框启用日志。

步骤3.（可选）要启用系统日志聚合器，请在Syslog Aggregator字段中选中Enable复选框。此功能使相同和连续日志能够显示为单个消息。消息信息中包含消息聚合的次数。

第四步：如果启用了Syslog Aggregator，请在Max Aggregator Time字段中，输入聚合系统日志消息的时间间隔（以秒为单位）。

第五步：在RAM Memory Logging和Flash Memory Logging下，选中希望交换机保留日志的事件复选框。以下是您可以检查的事件：

·紧急 — 系统不可用。

·警报 — 需要执行操作。此事件告知用户立即在设备上执行特定操作

·严重 — 系统处于严重状态。此事件比错误事件具有更大的相关性，需要检查，否则，交换机根本无法运行。

·错误 — 系统处于错误状态。交换机在出现错误时工作，并告知用户错误源自何处。

·警告 — 出现系统警告。系统发生更改（无论是硬件还是软件），并且某些交换机组件可能工作不正常。

·通知 — 系统运行正常，但出现系统通知。

·信息性 — 此事件仅显示有关设备中的活动的信息。

·调试 — 显示有关事件的详细信息。此事件将持续保存有关交换机性能的所有信息。

6.单击Apply保存配置。

远程日志服务器

本节说明如何将远程日志服务器添加到200/300系列管理型交换机。

步骤1:登录到Web配置实用程序，然后选择管理>系统日志>远程日志服务器。Remote Log Servers页面打开：

远程日志服务器表显示当前配置的所有系统日志服务器，包括以下字段：

·日志服务器 — 系统日志服务器的IP地址或域名。

· UDP端口 — 日志发送到的系统日志服务器UDP端口。

·设备 — 用于标识日志源设备的值。

· Description — 系统日志服务器的说明。

·最低严重性 — 将日志发送到服务器所需的最低严重性级别。

第二步：单击Add以添加日志服务器。出现Add Remote Log Server窗口。

第三步：在Server Definition字段中，单击By IP Address以输入服务器的IP地址，或单击By Name以输入服务器的名称。

第四步：在IP Version字段中，单击Version 6或Version 4以输入服务器IP地址。

第五步：如果选择版本6，请在IPv6 Address Type字段中，单击Link Local或Global。链路本地IPv6地址唯一标识单个网络链路上的主机，而全局IPv6地址可从其他网络查看和访问。

第六步：如果所选的IPv6 Address Type为Link Local，请在Link Local Interface下拉列表中选择相应的链路本地接口。

步骤 7.在日志服务器IP地址/名称字段中，输入远程日志服务器的IP地址。

步骤 8在UDP Port字段中，输入将日志发送到远程服务器的UDP端口。

步骤 9在Facility下拉列表中，选择将系统日志发送到远程服务器的设施值。

步骤10.（可选）要输入有关远程日志服务器的说明，请在“说明”字段中输入所需的说明。

步骤 11在Minimum Severity下拉列表中，选择要发送到远程服务器的最小系统日志消息级别。

步骤 12单击确定保存所进行的配置。

注：要编辑或删除远程日志服务器，请参阅编辑远程日志服务器部分。

编辑远程日志服务器

本节介绍如何编辑远程日志服务器。

步骤1:登录到Web配置实用程序，然后选择管理>系统日志>远程日志服务器。Remote Log Servers页面打开：

第二步：要编辑远程日志服务器配置，请选中要编辑的远程服务器的复选框。

第三步：单击 Edit。系统将显示Edit Remote Log Server窗口。

第四步：在Log Server IP Address下拉列表中，选择可用的IP地址。

第五步：在UDP Port字段中，将UDP端口号更改为所需的值。

第六步：在“设施”下拉列表中，将设施值更改为所需的值。

步骤 7.在Description字段中，将当前描述更改为所需的描述。

步骤 8在最小严重性下拉列表中，将严重性级别更改为所需的级别。

步骤 9单击确定保存所进行的配置。

步骤10.（可选）要删除远程服务器，请选中要删除的远程服务器的复选框，然后点击删除。