目标

优化网络性能的常用方法是使用服务质量(QoS)。您可以使用自定义QoS配置确定网络流量的优先级。优先级较低的流量速度减慢，以便为优先级较高的流量提供更好的吞吐量。200/300系列智能交换机支持四个队列，其中队列四个具有最高优先级。此外，QoS还有两种受信任模式：服务类别(CoS/802.1p)，允许用户在因拥塞而在交换机中缓冲流量时指定数据包的优先级；差分服务代码点(DSCP)，根据数据包的DSCP值检测数据包。

本文解释如何在200/300系列管理型交换机上使用DSCP受信任模式配置QoS。

适用设备

- SF/SG 200和SF/SG 300系列托管交换机

软件版本

- 1.3.0.62

启用DSCP信任模式

您需要执行的第一步是在交换机中启用DSCP信任模式模式。

步骤1:登录到Web配置实用程序并选择服务质量> QoS基本模式>全局设置。将打开全局设置页面：

第二步：在Trust Mode字段中，点击DSCP以启用DSCP。

第三步：在Override Ingress DSCP字段中，选中Enable复选框以使用DSCP覆盖表的新值覆盖传入数据包中的原始DSCP值。

第四步：单击DSCP Override Table。系统将显示DSCP Override Table窗口。

第五步：对于每个DSCP In值，从适当的下拉列表中选择DSCP Out值。

第六步：单击 Apply。

步骤 7.单击确定保存所进行的配置。

在接口上启用/禁用QoS

正确配置DSCP信任模式后，下一步是选择应用QoS的接口。本节介绍如何在接口上启用/禁用QoS。

步骤1:登录到Web配置实用程序并选择服务质量> QoS基本模式> 接口设置。系统将打开Interface Settings页面：

第二步：从Interface Type equals to下拉列表中，选择Port或LAG(Link Aggregation Group)作为接口类型，然后单击Go。LAG将单个接口合并为一个逻辑链路，可提供最多八个物理链路的聚合带宽。

第三步：点击要启用/禁用的接口的单选按钮。

第四步：单击 Edit。系统将显示Edit QoS Interface Settings窗口。

第五步：在QoS State字段中，选中Enable复选框以启用接口上的QoS。要禁用接口上的QoS，请取消选中Enable复选框。

第六步：单击 Apply。

将QoS配置应用到多个接口

本节介绍如何将QoS配置应用到单个接口或多个接口。

步骤1:登录到Web配置实用程序并选择服务质量> QoS基本模式> 接口设置。系统将打开Interface Settings页面：

第二步：点击要将其配置应用到多个接口的接口的单选按钮。

第三步：单击Copy Settings。出现复制设置窗口。

第四步：在to字段中，输入要应用步骤2中所选接口配置的接口范围。您可以使用接口编号或接口名称作为输入。可以输入以逗号分隔的每个接口，例如1、3、5或GE1、GE3、GE5，也可以输入接口范围，例如1-5或GE1-GE5。

第五步：单击确定保存所进行的配置。

下图显示已配置接口中的更改

QoS队列配置

在接口上配置QoS后，下一步是配置QoS队列以正确确定流量的优先级。本节介绍如何配置QoS队列。

步骤1:登录到Web配置实用程序并选择服务质量> 常规>队列。将打开Queue页面：

第二步：有四个优先级队列，其中1为最低优先级，4为最高优先级。此外，有两种调度方法可以分配这些优先级。这些是严格优先级和WRR（加权轮询）。使用严格优先级时，首先传输优先级队列最高的传出流量，而优先级队列较低的流量仅在优先级队列最高的流量传输之后才传输。另一方面，使用WRR时，从队列发送的数据包数量与队列的权重成正比。权重越高，发送的帧就越多。要将优先级队列分配给其中一个可用的调度方法，请为每个优先级点击可用的调度方法对应的单选按钮。

第三步：如果在步骤2中，将优先级队列分配给WRR，则需要指定每个优先级的权重。为此，请在WRR权重字段中输入权重。

第四步：单击确定保存所进行的配置。

将DSCP映射到队列

本节说明如何将DSCP映射到出口队列。

步骤1:登录到Web配置实用程序并选择服务质量> 常规> DSCP to Queue。DSCP to Queue页面打开：

第二步：对于每个入口DSCP值，从其Output Queue下拉列表中选择要映射的输出队列。

第三步：单击确定保存所进行的配置。

步骤4.（可选）要将输出队列值恢复为默认值，请点击恢复默认值。

配置带宽

本节介绍如何配置接口的带宽。

步骤1:登录到Web配置实用程序并选择服务质量>常规> 带宽。将打开Bandwidth页面：

第二步：在Filter: Interface Type equals to字段中，从下拉列表中选择Port或LAG作为接口类型。

第三步：单击 GO。该页面显示步骤2中选择的接口类型。

第四步：单击要编辑其带宽属性的接口的单选按钮。

第五步：单击 Edit。系统将显示Edit Bandwidth窗口。

第六步：要启用入口速率限制，请选中入口速率限制复选框。仅当接口设置为端口时，此字段才可用。

步骤 7.在Ingress Rate Limit字段中，输入接口允许的最大带宽量。仅当接口设置为端口时，此字段才可用。

步骤 8要启用出口整形速率，请选中出口整形速率复选框。

步骤 9在Committed Information Rate(CIR)字段中，输入接口上允许出口的最大带宽。

步骤 10在Committed Burst Size(CBS)（承诺突发大小[CBS]）字段中，输入每个出口接口的数据的最大突发大小。

步骤 11单击确定保存所进行的配置。

步骤 12对于某些适用的设备，系统将显示Edit Bandwidth窗口，其中包含Ingress Committed Burst Size选项。 仅当接口设置为端口时，此字段才可用。

步骤 13要启用入口速率限制和入口承诺突发大小(CBS)，请选中Ingress Rate Limit复选框。仅当接口设置为端口时，此字段才可用。

步骤 14在Ingress Committed Burst Size选项中，输入接口上允许的最大带宽量。当超出允许限制的数据量临时增加时，此选项起作用。仅当接口是端口时，此字段才可用。

步骤 15重复步骤6到11。

将带宽配置应用于多个接口

本节介绍如何将单个接口的带宽配置应用到多个接口。

步骤1:登录到Web配置实用程序并选择服务质量>常规> 带宽。将打开Bandwidth页面：

第二步：点击要将其配置应用到多个接口的接口的单选按钮。

第三步：单击Copy Settings。出现复制设置窗口。

第四步：在to字段中，输入要应用步骤2中所选接口配置的接口范围。您可以使用接口编号或接口名称作为输入。可以输入以逗号分隔的每个接口，例如1、3、5或GE1、GE3、GE5，也可以输入接口范围，例如1-5或GE1-GE5。

第五步：单击确定保存所进行的配置。

下图描述了配置后的更改。

每个队列的出口整形

本节介绍如何为每个队列配置出口整形。每个队列的出口整形限制每个队列中单个接口的出口帧的传输速率。

步骤1:登录到Web配置实用程序，然后选择服务质量>常规>每个队列的出口整形。Egress Shaping Per Queue页面打开：

第二步：在Filter: Interface Type equals to字段中，从下拉列表中选择Port或LAG作为接口类型。

第三步：单击 GO。该页面显示步骤2中选择的接口类型。

第四步：点击要编辑的接口的单选按钮。

第五步：单击 Edit。系统将显示Edit Egress Shaping Per Queue窗口。

步骤6.在Queue 1字段中，选中Enable复选框以启用队列1的出口整形。

步骤 7.在Committed Information Rate(CIR)中输入最大速率。CIR是接口上可以发送的平均最大数据量。

步骤 8在承诺突发大小(CBS)中，输入最大突发大小。CBS是允许发送的最大数据突发。

步骤 9对队列2、3和4的其余部分应用步骤6-8。

步骤 10单击确定保存所进行的配置。

将每个队列的出口整形应用到多个接口

本节介绍如何将单个接口的出口整形配置应用到多个接口。

步骤1:登录到Web配置实用程序，然后选择服务质量>常规>每个队列的出口整形。将打开Egress Shaping Per Queue页面。

第二步：点击要将其配置应用到多个接口的接口的单选按钮。

第三步：单击Copy Settings。出现复制设置窗口。

第四步：在to字段中，输入要应用步骤2中所选接口配置的接口范围。您可以使用接口编号或接口名称作为输入。可以输入以逗号分隔的每个接口，例如1、3、5或GE1、GE3、GE5，也可以输入接口范围，例如1-5或GE1-GE5。

第五步：单击确定保存所进行的配置。

下图描述了配置后的更改。