目标

有时，管理员密码可能会丢失或遗忘。在这种情况下，恢复对交换机的访问的唯一方法是手动重置交换机。重置后，您可以访问GUI并设置新密码。 本文解释如何手动重置200和300系列管理型交换机上的交换机。

适用设备

- SF/SG 200和SF/SG 300系列托管交换机

软件版本

- v1.2.7.76

密码恢复程序

步骤1:按住交换机前面的Reset按钮15到20秒钟，直到所有端口LED发光。交换机重新启动。

第二步：使用以太网电缆将PC直接连接到交换机。

第三步：打开PC上的任何Web浏览器，在地址栏中输入交换机的IP地址。

注意：为了正确连接，请确保计算机的IP地址与交换机的IP地址位于同一子网中。

第四步：成功连接后，交换机将提示您输入用户名和密码。默认用户名是cisco，默认密码是cisco。

第五步：交换机将提示您创建新密码。密码不能与用户名相同，不能与当前密码相同，最小长度为8个字符，最小字符类数为3。字符类包括大写、小写、数字和特殊数字。

注意：选中Disable Password Complexity Enforcement复选框以绕过交换机密码要求。

第六步：点击应用应用配置。

复制/保存配置

为备份目的保存当前配置是一种好的做法。这样，如果密码在将来丢失，您可以按照步骤重置交换机并创建新密码，并能够上传保存的配置。

步骤1:使用Web配置实用程序并选择管理>文件管理>复制/保存配置。将打开复制/保存配置页：

第二步：要保存包含新密码的运行配置，请单击Running configuration作为Source File Name，然后单击Startup configuration作为Destination File Name。

第三步：单击 Apply。

第四步：将出现一个新窗口。Click OK.

注意：在保存过程完成或过程将中止之前，请勿导航到GUI的任何其他部分。