目标

远程授权拨入用户服务(RADIUS)提供强大的用户身份验证方式，以允许访问网络服务。因此，RADIUS服务器提供集中访问控制，其中服务器管理员决定特定网段是否使用RADIUS进行身份验证。本文说明在客户端/服务器环境中建立RADIUS的一般步骤，其中客户端由Cisco 200/300系列管理型交换机表示，服务器运行的是启用RADIUS的Windows Server 2008。

适用设备

- 思科200/300系列管理型交换机

分步过程

配置分为两部分。首先，我们必须将交换机设置为RADIUS客户端，然后，我们必须为RADIUS正确设置服务器。

在交换机上设置RADIUS

步骤1:在SG200/300系列配置实用程序中，选择Security > RADIUS。将打开RADIUS页面：

第二步：输入默认RADIUS设置。

- IP版本 — 显示支持的IP版本。

- 重试 — 在此字段中，输入在故障发生之前发送到RADIUS服务器的已传输请求数。

- 应答超时 — 在此字段中，输入交换机在再次尝试查询之前等待RADIUS服务器应答的时间（以秒为单位）。

- Dead Time — 在此字段中，输入交换机在绕过RADIUS服务器之前等待的时间（以分钟为单位）。

- 密钥字符串 — 在此字段中，输入用于在交换机和RADIUS服务器之间进行身份验证和加密的默认字符串。密钥必须与RADIUS服务器上配置的密钥匹配。

第三步：单击Apply以使用RADIUS设置更新交换机的运行配置。

第四步：您需要将RADIUS服务器添加到交换机。单击 Add。在新窗口中打开Add RADIUS Server页面：

第五步：在服务器字段中输入值。如果要使用默认值，请在所需字段中选择Use Default。

- 服务器定义 — 在此字段中，您可以通过IP地址或服务器名称指定如何连接到服务器。

- IP版本(IP Version) — 如果要通过IP地址标识服务器，请选择IPv4或IPv6地址。

- IPv6 Address Type — 此字段显示IPv6地址的全局类型。

- 服务器IP地址/名称 — 在此字段中，输入RADIUS服务器的IP地址或域名。

- Priority — 在此字段中，输入服务器的优先级。如果配置了多个服务器，交换机将根据此优先级值尝试连接到每台服务器。

- 密钥字符串 — 在此字段中，输入用于在交换机和RADIUS服务器之间进行身份验证和加密的默认字符串。密钥必须与RADIUS服务器上配置的密钥匹配。

- 应答超时 — 在此字段中，输入交换机在再次尝试查询之前等待RADIUS服务器应答的时间（以秒为单位）。

- Authentication Port — 在此字段中，输入为身份验证请求的RADIUS服务器设置的UDP端口号。

- 重试 — 在此字段中，输入在故障发生之前发送到RADIUS服务器的已传输请求数。

- Dead Time — 在此字段中，输入交换机在绕过RADIUS服务器之前等待的时间（以分钟为单位）。

- Usage Type — 在此字段中，输入RADIUS服务器的身份验证类型。有三个选项：

— 登录 — RADIUS服务器对要管理交换机的用户进行身份验证。

- 802.1X - RADIUS服务器用于802.1X身份验证。

— 全部 — RADIUS服务器用于登录和802.1X身份验证。

第六步：单击Apply将服务器定义添加到交换机的运行配置中。

为RADIUS配置Windows Server 2008

步骤1:在Windows Server 2008计算机上，选择开始>管理工具>网络策略服务器。Network Policy Server窗口打开：

第二步：要为网络的特定网段启用RADIUS服务器，您需要创建新的网络策略。要创建新的网络策略，请选择Policies > Network Policy，然后右键单击并选择New。将打开New Network Policy窗口：

第三步：在Policy Name字段中，输入新策略的名称。单击 Next。

第四步：您需要指定此策略的条件。需要两个条件：RADIUS服务器将实施到哪个用户段，以及用于连接到该段的方法。单击Add以添加这些条件。

第五步：在“组”下有三个选项：“Windows组”、“计算机组”和“用户组”。根据网络设置选择组，然后单击添加。系统会根据所选的组打开一个新窗口，单击Add Groups。

第六步：选择对象类型和位置，然后输入对象的名称。单击Ok，然后单击Ok。单击Add以添加下一个条件。

步骤 7.在RADIUS Client下，选择IPv4 Address作为将服务器连接到RADIUS客户端的方法，在本例中，RADIUS客户端将是交换机IP地址。单击 Add。

步骤 8输入相应的IP地址，然后单击Ok。系统将显示包含添加条件的列表，单击下一步。

步骤 9在“指定访问权限”(Specify Access Permission)页面中，选择授予的访问权限(Access Granted)。单击 Next。

步骤 10在身份验证页面中，设置最适合您的网络的身份验证方法。单击 Next。

步骤 11在“配置约束”(Configure Constraints)窗口中，使用默认值。单击 Next。

步骤 12在Configure Settings页面的RADIUS Attributes下，单击Vendor Specific，然后单击Add。

注意：此页中的其余设置均设置为默认值。您只需处理供应商特定设置。

在Vendor下，选择Cisco。单击 Add。Attribute Information窗口打开。

在Attribute Information窗口中，单击Add并输入值shell:priv-lvl:15。Click OK.

注意：这是思科为RADIUS服务器授予对基于Web的交换机配置实用程序的访问权限而分配的值。

单击Ok关闭“Attribute Information”窗口，然后单击Close关闭“Add Vendor Specific Attribute”窗口。单击 Next。

步骤 13显示此策略的设置摘要，请单击Finish。网络策略创建成功。