目标

链路层发现协议(LLDP)用于向其他连接的设备通告有关设备的信息。可选信息可以通过类型长度值(TLV)形式的LLDP数据包发送。想要包含的信息越多，添加的TLV就越多。LLDP信息在协议数据单元(PDU)中发送。发送信息的每个接口都具有可处理的PDU的最大大小。如果LLDP数据包中包含的信息过多，则它可能会超过最大PDU大小。  这称为LLDP过载。本文介绍200/300系列管理型交换机的LLDP过载页面中显示的信息。

适用设备

· SF/SG 200和SF/SG 300系列托管交换机

软件版本

•1.3.0.62

查看LLDP过载详细信息

步骤1:登录到Web配置实用程序，然后选择管理>发现 — LLDP > LLDP过载。将打开LLDP过载页面：

此页显示每个端口的以下字段：

·接口 — 显示端口标识符。

· Total(Bytes) — 数据包中通常发送的LLDP信息的字节总数。

·保留发送（字节） — 数据包中也可以发送LLDP信息的可用字节总数。

·状态 — 提供TLV的状态。

第二步：选择一个接口，然后单击Details查看端口的过载详细信息。此时将出现LLDP过载详细信息窗口，其中包含以下信息。

· LLDP强制TLV — 有三个强制类型长度值(TLV)，包含LLDP发送的基本信息。

— 大小（字节） — 发送强制TLV所需的字节数。

— 状态 — 显示强制的TLV组是否已传输或过载。

· LLDP MED功能 — 链路层发现协议媒体终端发现(LLDP MED)是对LLDP的补充，可提供通常用于语音和视频应用的附加信息。LLDP MED功能允许媒体终端发现连接的设备支持的功能。

— 大小（字节） — LLDP MED功能数据包字节总大小。

— 状态 — 显示功能数据包是否已传输或过载。

· LLDP MED位置 — 交换机可以为终端设备提供位置信息，例如设备所在的物理地址。

— 大小（字节） — LLDP MED位置数据包字节总大小。

— 状态 — 显示位置数据包是否传输或过载。

· LLDP MED网络策略 — 允许交换机和终端设备为该端口上的特定应用通告VLAN配置以及相关联的第2层和第3层属性。

— 大小（字节） — LLDP MED网络策略数据包字节大小总计。

— 状态 — 显示网络策略数据包是否传输或过载。

· LLDP MED Extended Power via MDI — 允许端口通过可用的MDI通告有关扩展电源的信息。

— 大小（字节） — 通过MDI数据包字节大小的LLDP MED总扩展功率。

— 状态 — 显示通过MDI数据包的扩展电源是否传输或过载。

· 802.3 TLV — 包含有关以太网LAN的信息。

— 大小（字节） — LLDP MED 802.3数据包字节总大小。

— 状态 — 显示802.3 TLV是否传输或过载。

· LLDP可选TLV — 任何非强制性的LLDP MED TLV。

— 大小（字节） — LLDP MED可选TLV数据包字节总大小。

— 状态 — 如果通过MDI数据包发送了LLDP MED扩展电源，或者它们已过载。

· LLDP MED资产 — 允许终端向交换机发送有关自身的资产信息。

— 大小（字节） — LLDP MED库存TLV数据包字节总大小。

— 状态 — 显示强制TLV组是否已传输或过载。

· Total(Bytes) — 包含LLDP信息的每个数据包中的字节总数。

·保留发送（字节） — 每个数据包中可包含LLDP信息的可用字节总数。

第三步：单击Close关闭LLDP Overloading Details窗口。