目标

远程网络监控(RMON)允许交换机主动监控流量统计信息，并在流量超过预定义阈值时发送警报。  RMON的优点是交换机不需要来自SNMP管理器的请求来发送信息，它可以在需要时发送信息。这会减少管理器和交换机之间的流量。

在200/300系列管理型交换机上，您可以确定触发警报的事件以及触发警报时发生的响应类型。事件日志记录已启动的警报。  本文介绍如何创建事件（触发警报时发生的操作）、确定触发警报的标准，以及查看事件日志。

适用设备

· SF/SG 200和SF/SG 300系列托管交换机

软件版本

•1.3.0.62

创建RMON事件

步骤1:登录到Web配置实用程序，然后选择Status and Statistics > RMON > Events。将打开Events页面：

第二步：单击Add在Event Table中创建新事件。  系统将显示Add RMON Events窗口。

步骤3.（可选）在Community字段中输入发送警报消息时要包括的SNMP社区字符串。

第四步：在Description字段中输入将触发警报的事件的描述。  这是用于将警报附加到事件的名称。

第五步：在Notification Type字段中，点击与此事件产生的操作对应的单选按钮。可用选项包括：

·无 — 当事件的警报关闭时，不执行任何操作。

· Log(Event Log Table) — 当警报关闭时，向Event Log表中添加日志条目。

·陷阱（SNMP管理器和系统日志服务器） — 当警报关闭时，向远程日志服务器发送陷阱（警报消息）。

·日志和陷阱 — 向“事件日志”表中添加日志条目，并在警报关闭时向远程日志服务器发送陷阱。

第六步：在Owner字段中输入配置事件的设备或用户的名称。

步骤 7.单击Apply保存设置，然后单击Close退出Add RMON Events窗口。

第8步。（可选）选中Event Table中的事件复选框，然后单击Edit以编辑事件。

步骤9.（可选）选中Event Table中的事件复选框，然后单击Delete以删除该事件。

定义RMON警报

步骤1:登录到Web配置实用程序，然后选择Status and Statistics > RMON > Alarms。将打开Alarms页面：

第二步：单击Add创建新警报。  系统将显示Add Alarm Entry窗口。

第三步：在Interface字段中，点击适当的单选按钮以定义警报设置为的接口，然后从适当的下拉列表中选择接口。

·端口 — 交换机上的物理端口。

· LAG — 充当单个端口的一组端口。

第四步：从计数器名称下拉列表中选择要测量的变量。

第五步：在Sample type字段中，点击与采样方法对应的单选按钮以生成警报。

·绝对 — 超过阈值时触发警报。

·增量 — 从当前值中减去最后一个采样值。如果值的差值超过阈值，则触发警报。

第六步：在上升阈值字段中，输入触发上升阈值警报的值。

步骤 7.从Rising Event下拉列表中，选择触发正在发生事件时要执行的事件。此事件将在Events页面中创建，在上一节中进行了说明。

步骤 8在Falling Threshold字段中，输入触发下降阈值警报的值。

注意：超过上升阈值后，在下降阈值也超过之前，不会发生其他上升警报。一旦超过下降阈值，将再次激活上升阈值警报。

步骤 9从Falling Event下拉列表中，选择触发下落事件时要执行的事件。

步骤 10在Startup Alarm字段中，点击与触发事件的方法对应的单选按钮。

·警报增加 — 值增加会触发阈值增加警报。

·下降警报 — 下降的值会触发下降阈值警报。

·上升与下降 — 上升与下降的价值都触发了警报。

步骤 11在Interval字段中，输入警报间隔时间（以秒为单位）。  这是警报在检查是否满足条件以触发警报之前等待的时间量。

步骤 12在所有者字段中，输入接收警报的网络管理系统的名称或创建警报的用户的名称。

步骤 13单击Apply保存更改，然后单击Close退出Add Alarm Entry窗口。

检查RMON事件日志表

步骤1:登录到Web配置实用程序，然后选择Status and Statistics > RMON > Events。将打开Events页面：

第二步：单击Event Log Table。将打开事件日志表页并显示以下信息：

注意：如果在“创建RMON事件”一节的第5步中选择了“日志”，则条目只会写入事件日志表。

·事件条目编号 — 事件的日志条目编号。

·日志编号 — 事件中的日志编号。

·日志时间 — 日志条目的时间。

·说明 — 触发警报的事件的说明。