目标

RMON允许在网络中的设备之间交换监控数据。您可以为接口创建RMON历史记录条目，以收集该接口内网络流量的信息。 本文解释如何配置RMON历史记录条目200/300系列管理型交换机。

适用设备

· SF/SG 200和SF/SG 300系列托管交换机

软件版本

•1.3.0.62

显示RMON历史记录

步骤1:登录到Web配置实用程序，然后选择Status and Statistics > RMON > History。将打开History页面：

第二步：单击Add以配置控制表中的新条目。系统将显示Add RMON History窗口。

注：新历史记录条目显示新历史记录表条目的编号。

第四步：点击Source Interface中其中一个可用选项的单选按钮，以选择从中获取RMON信息的接口。选项有：

·端口 — 此选项允许您从Port下拉列表中选择特定端口。

· LAG — 此选项允许您从LAG下拉列表中选择特定链路汇聚组(LAG)。LAG将单个接口合并为一个逻辑链路，可提供最多八个物理链路的聚合带宽。

第五步：在“要保留的最大样本数”字段中输入要存储的样本数。

第六步：在Sampling Interval字段中输入从接口收集样本的间隔时间。

步骤 7.在Owner字段中输入请求RMON信息的用户的名称。

步骤 8单击确定保存所进行的配置。

步骤9.（可选）要编辑“历史记录控制表”中的条目，请选中要编辑的条目的复选框，然后点击编辑。

步骤10.（可选）要删除历史记录控制表中的条目，请选中要删除的条目的复选框，然后点击删除。

历史记录表

步骤1:单击History Table查看从特定接口的RMON历史记录条目获取的信息。“历史记录”(History)表格打开：

第二步：选中Filter复选框，并从历史记录等于(History No. equals to)下拉列表选择要从中获取RMON信息的条目。

第三步：单击 GO。

步骤4.（可选）要开始新搜索，请点击Clear Filter。

历史记录表显示所选RMON历史记录条目的下一个RMON信息：

·历史记录条目编号 — 当前RMON历史记录条目的编号。

·所有者 — 所有者名称。

·示例编号 — 当前RMON历史记录条目的示例编号。

· Drop Events — 当前RMON历史记录条目的每个样本的丢弃数据包数。

·接收的字节数 — 当前RMON历史记录条目的每个示例接收的八位组数。

·接收的数据包 — 当前RMON历史记录条目的每个样本接收的数据包数。

·广播数据包 — 用于当前RMON历史记录条目的每个样本的广播数据包数。

·组播数据包 — 用于当前RMON历史记录条目的每个示例的组播数据包数。

· CRC Align Errors — 当前RMON历史记录表的每个示例发生的循环冗余校验错误和校准错误数。

·过小数据包 — 当前RMON历史记录表的每个样本收到的少于64个八位组的数据包数。

·超大数据包 — 当前RMON历史记录表的每个示例接收的二进制八位数超过2000的数据包数。

·分段 — 当前RMON历史记录表的每个样本接收的数据包数量，其中少于64个二进制八位数且没有成帧位，并且包含帧校验序列(FCS)二进制八位数。

· Jabber — 接收的具有2000个以上八位组（不含帧位）和FCS八位组（含整数个八位组的不良FCS）或FCS八位组（含非整数个八位组数）的数据包数

·冲突 — 当前RMON历史记录表的每个样本收到的冲突数。

·使用率 — 当前流量与接口可支持的最大流量相比所占的百分比。