目标

必须将交换机的物理电路保持在最佳温度。因此，风扇用于冷却交换机的处理器。

本文解释如何监控200和300系列管理型交换机的风扇状态。

适用设备

· SF/SG 200和SF/SG 300系列托管交换机

软件版本

•1.3.0.62

风扇状态

步骤1:登录到Web配置实用程序，然后选择Status and Statistics > Health。将打开Health页面：

风扇状态字段显示风扇的当前状态。

· OK — 风扇运行良好。

·故障 — 风扇有问题。