目标

Ping实用程序用于测试两个端点之间的连通性。执行ping测试时，Internet控制消息协议(ICMP)数据包将发送到特定目标以测试连接。测试后，给出一个报告以查看成功率。使用ping测试可以确定是否存在网络连接问题，而traceroute会告诉您问题在路径中的位置。

本文解释如何在200/300系列管理型交换机上执行ping测试。

适用设备

· SF/SG 200和SF/SG 300系列托管交换机

软件版本

•1.3.0.62

Ping 测试

步骤1:登录到Web配置实用程序，然后选择Administration > Ping。系统将打开Ping页面：

第二步：在主机定义(Host Definition)字段中，点击以下可用选项之一的单选按钮以定义主机：

· By IP Address — 使用远程设备的IP地址测试连接。

·按名称 — 如果设备名称配置正确，则使用远程设备的名称测试连接。

第三步：在IP版本(IP Version)字段中，点击以下可用选项之一的单选按钮以定义IP版本：

·版本6 — 如果交换机支持IP版本6，此选项将可用。使用IPv6定义IP地址。

·版本4 — 使用IPv4定义IP地址。

第四步：如果在步骤3中选择了版本6，请在IPv6 Address Type字段中，点击以下可用选项之一的单选按钮以定义IPv6类型：

·本地链路 — IPv6地址唯一标识单个网络链路上的主机。

·全局 — IPv6地址是全局单播IPv6类型，可从其他网络查看和访问。

第五步：如果在步骤3中选择了版本6，并且在第4步中选择了本地链路作为IPv6地址类型，则从Link Local Interface下拉列表中，选择接收本地信息的接口。

第六步： 在Host IP Address/Name字段中，输入要测试其连通性的设备的IP地址或名称。

步骤 7.在Ping Interval字段中，单击以下单选按钮之一：

·用户默认值 — 交换机使用每次ping之间等待的默认时间。

·用户定义 — 输入交换机在每次ping之间等待的间隔时间（微秒）。

步骤 8在Number of Ping字段中，单击以下单选按钮之一：

·用户默认值 — 交换机使用默认的ping次数。

·用户定义 — 输入希望交换机ping的次数。

步骤 9单击Activate Ping开始测试。

ping测试的结果显示在Ping计数器和状态区域下。提供的信息解释如下：

·发送的数据包数 — 执行ping的次数。

·接收的数据包数 — 连接另一端的设备接收的ping数据包数。

·数据包丢失 — 测试期间丢弃的数据包的百分比。

·最短往返时间 — ping数据包到达目的地并返回应答所用的最短时间。

·最大往返时间 — ping数据包到达其目的地并返回应答所用的最长时间。

·平均往返时间 — ping数据包到达目的地并返回应答所用的平均时间。

·状态 — ping测试的结果。