确定日期

2017年1月11日

解决日期

2017年6月5日

受影响的产品

型号

固件版本

固定于

SG550XG

2.2.5.68

2.3.0.130

问题说明

如果您通过语音服务发现协议(VSDP)获知大于1024的新语音虚拟局域网(VLAN)，所有现有VLAN都将从运行配置中删除。发生这种情况时，现有VLAN仍然有效，但输入show running-config命令将不显示它们。

分辨率

当您升级到固件版本2.3.0.130时，此问题已解决。