目标

固件是控制交换机操作和功能的程序。它是软硬件的组合，将程序代码和数据存储在其中，以便设备运行。

升级固件可提高设备的性能，从而提供增强的安全性、新功能和漏洞修复。如果遇到以下情况，也需要执行此过程：

- 频繁使用交换机进行网络断开或间歇性连接

- 连接缓慢

本文档旨在向您展示如何升级交换机上的固件。

适用设备

- Sx250 系列

- Sx350 系列

- SG350X 系列

- Sx550X 系列

软件版本

- 2.2.0.66

升级交换机上的固件

升级固件

重要信息：在继续之前，请务必先从思科网站下载交换机的最新固件。打开此页后，键入交换机的产品名称。例如，SF250。从中选择您拥有的特定型号。选择固件链接并下载。作为替代方法，您可以按照“How to Download and Upgrade Firmware on any Device”（如何在任何设备上下载和升级固件）中的步骤操作。

步骤1.登录到交换机的基于Web的实用程序，然后选择Administration > File Management > Firmware Operations。

步骤2.单击Update Firmware单选按钮作为Operation Type。

步骤3.单击HTTP/HTTPS单选按钮作为Copy Method。

注意：如果要使用USB闪存驱动器将固件传输到交换机，请选择USB。

步骤4.对于“文件名”，单击“选择文件”，然后从计算机中找到之前下载的固件文件。

步骤5.选择文件，然后单击“打开”。

步骤6.单击“应用”。

随后将出现一个进度条，显示升级过程的进度。

完成该过程后，进度栏消失，屏幕将用复选标记指示升级过程成功。

重新启动交换机

要应用已升级的固件版本，必须重新启动交换机。

步骤1.选择管理>重新启动。

步骤2.单击“立即”。

步骤3.（可选）选中Clear Startup Configuration File复选框，在交换机重新启动后删除启动配置。选择此选项后，交换机实际上会执行出厂默认重置，因为运行配置和启动配置在重新启动时都会被删除。

步骤4.单击“重新启动”。

然后交换机将重新启动。此过程可能需要几分钟。

验证新固件

要验证新固件是否已成功升级，请执行以下操作：

步骤1.选择管理>文件管理>固件操作。

步骤2.检查Active Firmware Version区域，验证更新的固件是否已成功上传到交换机。

您现在应该已成功升级交换机的固件。