目录

- 目标

- 适用设备

- 软件版本

- 快速链路故障切换

- 堆栈拓扑

- 链路故障切换

- 结论

目标

快速堆栈链路故障切换（即快速链路故障切换）是一种旨在减少其中一个堆栈端口链路发生故障时数据包丢失持续时间的过程。只有环拓扑才支持此过程，因为即使拓扑中的链路发生故障，堆栈仍可保持运行。

本文档的目标是了解SG550XG和SG350XG系列托管交换机上的快速链路故障切换过程。

有关快速链路故障切换的完整演示，请观看以下视频：

适用设备

- SG550XG

- SG350XG

软件版本

- v2.0.0.73 - SG550XG/SG350XG

快速链路故障切换

堆栈拓扑

假设堆栈中有4个单元，从而形成环拓扑。因此，设备1可以将流量发送到设备2或设备4。如果设备1应将流量发送到设备3，则流量可通过两种方式路由：第1单元到第2单元到第3单元，或第1单元到第4单元到第3单元。

链路故障切换

因此，如果设备1和2之间的链路发生故障，设备1可以通过设备4将流量发送到设备3，反之亦然。在堆栈拓扑恢复之前，堆栈单元会环回本应通过其故障堆栈端口发送的数据包，并通过其剩余堆栈端口将环回的数据包传输到其目的地。

结论

快速链路故障切换功能允许在其中一个堆栈端口链路发生故障时最大限度地减少数据包丢失。在堆栈拓扑恢复之前，数据包会通过剩余的堆栈端口环回到目的地，从而实现快速链路故障切换。