目标

本文档的目标是提供对给定思科交换机的产品标识符(PID)的工作了解。

- 查看路由器PID解码器

- 查看无线接入点PID解码器

交换机解码器

查看图形的表形式

表

表1 — 端口功能

表2 — 电源插头后缀

后缀

电源插头类型

适用国家/地区

AR

类型 I

阿根廷

AS

类型C、类型E（高功率）

亚洲部分地区

澳大利亚

类型 I

澳大利亚和新西兰

BR

类型C、类型E（高功率）

巴西

CN

类型A、类型I（高功率）

中国

欧盟

类型C、类型E（高功率）

欧洲（不包括英国和爱尔兰）、亚洲部分地区、非洲

G5

类型C、类型G（高功率）

欧洲、亚洲部分地区、中东、非洲

IN

类型C、类型D（高功率）

印度

JP

A型、B型（高功率）

日本

KR

类型C、类型F（高功率）

韩国

不适用

A型、B型（高功率）

美洲、中国台湾

RU

类型C、类型F（高功率）

俄罗斯

SG

类型G

新加坡

英国

类型G

英国、爱尔兰、部分亚洲、中东、非洲