确定日期

2017年5月23日

解决日期

不适用

受影响的产品

型号

固件版本

SG350X

2.2.0.x

问题说明

在某些设备和某些端口上，当没有连接电缆或电缆长度非常短时，通过“test cable-diagnostics tdr”命令运行电缆测试可能会产生不可预知的结果。

当前状态

当前没有解决办法。