确定日期

2017年5月23日

解决日期

2017年9月8日

受影响的产品

型号

固件版本

固定于

SG350X

2.2.0.x

2.3.5.63

问题说明

在某些情况下，如果堆栈中设备的单位ID设置从设置ID更改为自动ID，则设备在重新加载后不会加入堆栈。

分辨率

当您升级到固件版本2.3.5.63时，此问题已解决。要升级，请单击此处获取说明。