确定日期

2017年5月23日

解决日期

2017年9月8日

受影响的产品

型号

固件版本

固定于

SG350XG、Sx550X

2.2.0.x

2.3.0.130

问题说明

在设备从备用状态切换到主用状态（主用）后，交换机上的USB接口不会检测何时插入USB闪存驱动器（密钥上的磁盘）。

如果您不熟悉本文档中使用的术语，请查看思科业务：新术语表。

分辨率

当您升级到固件版本2.3.0.130时，此问题已解决。要升级，请单击此处获取说明。