确定日期

2016年3月30日

解决日期

不适用

受影响的产品

型号

固件版本

固定于

SG350X、Sx550X

2.2.0.x

2.3.0.130

问题说明

XG端口设置不能通过交换机的基于Web的实用程序更改为禁用协商并同时设置速度。

分辨率

将交换机的固件升级到最新版本。如需指导，请点击这里。

解决方法

如果由于某种原因不想升级交换机的固件，可以执行以下解决方法：

步骤1.登录交换机的基于Web的实用程序。默认用户名和密码为cisco/cisco。

注意：如果已更改密码或创建了新帐户，请输入新凭据。

步骤2.选择Port Management > Port Settings。

步骤3.在端口设置表中，单击与要配置的端口对应的单选按钮，然后单击编辑。

注意：在本例中，选择XG2。

步骤4.取消选中Auto Negotiation Enable复选框以禁用自动协商，然后单击Apply。

步骤5.从Administrative Port Speed区域点击端口速度。

注意：在本例中，选择1000M。

步骤6.单击“应用”，然后单击“关闭”。

步骤7.（可选）单击“保存”按钮将设置保存到启动配置文件。

现在，您应该已成功禁用自动协商，并通过交换机的基于Web的实用程序更改了端口速度设置。