确定日期

2017年5月26日

解决日期

2017年9月8日

受影响的产品

型号

固件版本

固定于

SG350X

2.2.0.X

2.3.5.63

SG550XG

2.3.0.130

2.3.5.63

问题说明

在某些情况下，在主用状态切换（从原始主用状态到备用状态）或设备断开并重新连接到堆栈后，设备可能不会重新加入堆栈。

如果您不熟悉本文档中的术语，请查看思科业务：新术语表。

分辨率

当您升级到固件版本2.3.5.63时，此问题已解决。要升级，请单击此处获取说明。

© 2017思科系统公司。版权所有。